المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

ما هي NPCAP؟

الآثار والحل

المقدمة

يصف هذا المستند تفاعلا بين العميل المتجول وبرنامج NPCAP. إذا لم تكن تستخدم NPCAP، فإن هذه المقالة لا تنطبق.

معلومات أساسية

عند إستخدام NPCAP، فإن عرض هذا التفاعل هو فشل DNS كلي لأنواع سجلات A و AAA أثناء نشاط العميل المتجول. لا تزال سجلات TXT ناجحة، مما يسمح للعميل المتجول بإدخال وضع مشفر.

ما هي NPCAP؟

NPCAP هو برنامج من إنتاج جهة خارجية لالتقاط الحزم. أثناء التثبيت، يمكن ل NPCAP تثبيت واجهة شبكة NPCAP على الكمبيوتر لتسهيل عمليات الالتقاط. لتأكيد ما إذا كان قد تم تثبيت NPCAP بطريقة قد تتداخل معنا، تحقق من وجود واجهة شبكة NPCAP. إذا كان الامر كذلك، فاقرأوا!

الآثار والحل

في بعض الحالات، قد يؤدي وجود برنامج تشغيل NPCAP إلى عدم وصول DNS المرسلة إلى العميل المتجول إلى الوجهة النهائية. التأثير هو انتهاء مهلة السجلات A و AAA وفشلها، مما يؤدي إلى فشل تحميل صفحات الويب. خطأ المستعرض هو في الغالب فشل DNS NXDOMAIN. يمكن أن يبقى العميل المتجول في الوضع "محمي ومشفر" على الرغم من فشل DNS الكامل بسبب عمليات التحقق من Umbrella التي يتم إجراؤها مقابل سجلات TXT، ومن المعروف أن NPCAP فقط تؤثر على سجلات A و AAA.

للتحقق مما إذا كانت NPCAP هي السبب الجذري:

1. فتح مركز الشبكات والمشاركة

2. انقر لعرض واجهات الشبكة

3. انقر بزر الماوس الأيمن فوق واجهة NPCAP وقم بتعطيلها

4. تأكيد ما إذا كانت المشكلة قد تم حلها على الفور

إذا إختفت المشكلة مباشرة عند تعطيل واجهة شبكة NPCAP، فإن ذلك يؤكد أن NPCAP NIC وبرنامج التشغيل هما السبب الجذري لإصدار تحليل DNS ويمكن أن يحتاج إلى إلغاء التثبيت لتشغيل العميل المتجول بشكل صحيح. يحدث هذا التفاعل بين قابلية التشغيل على مستوى NPCAP قبل أن يصل DNS إلى 127.0.0.1:53 حيث يكون العميل المتجول مرتبطا.