المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

تعطيل عبارة ويب الآمنة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية منع تثبيت الوحدة النمطية لعبارة الويب الآمنة (SWG) من AnyConnect.

معلومات أساسية

أعلنت Cisco عن نهاية العمر الافتراضي ل Cisco AnyConnect في 2023. أعلنت Cisco نهاية العمر الافتراضي ل Umbrella Roaming Client في 2 أبريل/نيسان 2024، وآخر تاريخ للدعم هو 2 أبريل/نيسان 2025. يستفيد العديد من عملاء Cisco Umbrella بالفعل من الترحيل إلى عميل Cisco الآمن، ويتم تشجيعك لبدء الترحيل في أقرب وقت ممكن للحصول على تجربة تجوال أفضل. اقرأ المزيد في مقالة قاعدة المعارف هذه: كيف يمكنني تثبيت Cisco Secure Client باستخدام الوحدة النمطية Umbrella؟

يتم تثبيت الوحدة النمطية لعبارة الويب الآمنة (SWG) مع وحدة أمان التجوال (لا يمكنك فصل الوحدات النمطية) في الإصدار 4.8 MR1+ من AnyConnect. يتم تمكين وحدة SWG النمطية عند التثبيت إذا كان ترخيص Cisco Umbrella الخاص بك يتضمن الوصول إلى بوابة الإنترنت الآمنة (SIG).

تعطيل عبارة ويب الآمنة

يمكن للعملاء الذين لا يريدون تمكين وحدة SWG النمطية (الإجراء الافتراضي) تعطيل الميزة الموجودة على لوحة المعلومات CiscoUmbrella الخاصة بهم تحت عمليات النشر > أجهزة الكمبيوتر المتجولة > إعدادات العميل:

26452882497812