المحتويات

المقدمة

نظرة عامة

حل تحذير DNSCrypt

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حل تحذير VA الذي يذكر أن VA لديك "في حالة اهتمام" تتعلق بتمكين تشفير DNSCypt.

نظرة عامة

يدعم الجهاز الظاهري (VA) تشفير DNSCrypt بين نفسه ومحولات نظام اسم مجال عام (DNS) ل OpenDNS. يقوم DNSCrypt بتشفير حزم DNS التي تقوم VA بإعادة توجيهها، مما يمنع اعتراض المعلومات الحساسة. يتم تمكين تشفير DNSCrypt بشكل افتراضي للحماية المثلى، ولكن يمكنك مواجهة مشاكل إذا قام جدار حماية بحظر حركة مرور البيانات المشفرة بين هيئة va الخاصة بك ومحولات DNS العامة.

حركة مرور DNS غير المشفرة هي خطر أمان يجب عليك معالجته. عندما يتعذر إنشاء تشفير بين VA و OpenDNS، تعرض لوحة معلومات Umbrella الخاصة بك تحذيرا بأن الجهاز الظاهري المتأثر "في حالة اهتمام" لضمان الحفاظ على أفضل حماية ممكنة.

إذا قمت بالنقر فوق عرض التفاصيل، فسترى رسالة تشير إلى أن استعلامات DNS التي تمت إعادة توجيهها بواسطة VA هذه إلى OpenDNS غير مشفرة.

ملاحظة: يتوفر DNSCrypt فقط في الأجهزة الظاهرية التي تشغل الإصدار 1.5.x أو الأحدث. إذا كان لديك VA واحد فقط ولم تتم ترقيته، تظهر هذه الرسالة أيضا.

حل تحذير DNSCrypt

لحل مشكلة التحذير واستعادة حماية DNSCrypt:

1. راجع تكوين جدار الحماية أو نظام منع التسلل (IPS)/نظام اكتشاف الاقتحام (IDS).

2. تأكد من أن جدار الحماية أو IPS/IDS لديك يسمح بحركة مرور DNSCrypt المشفرة ل VA.

3. السماح بحركة المرور الصادرة والواردة على المنفذ 53 (UDP/TCP) إلى عناوين IP المفتوحة هذه:

- 208.67.220.220

- 208.67.222.222

- 208.67.222.220

- 208.67.220.222

4. إذا كنت تستخدم جدار حماية أو IPS/IDs مع الفحص العميق للحزم، فتحقق من أنه لا يمنع حزم DNSCrypt المشفرة أو يتداخل معها. يمكن أن تقوم بعض الأجهزة بحظر هذه الحزم إذا كانت تتوقع حركة مرور DNS القياسية فقط على المنفذ 53.

5. تأكد من أن حركة المرور المشفرة يمكن أن تتدفق من الخارج والوارد على حد سواء بين شبكتك ومحولات OpenDNS على جميع الأجهزة في المسار.

ملاحظة: إذا قام جدار الحماية أو IPS/IDS بحظر حركة مرور DNSCrypt، فقد يفشل تحليل DNS للمستخدمين الذين وراء VA.

إذا كنت تعتقد أن جدار الحماية يسمح بالفعل بحركة المرور هذه ولكن يستمر التحذير، فافتح حالة دعم للحصول على مزيد من المساعدة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول سلوك جدار حماية Cisco ASA ورسائل الخطأ المحتملة المتعلقة بالتفتيش العميق على الحزم و DNSCrypt، راجع: لماذا يمنع جدار حماية Cisco ASA وظائف DNSCrypt من الجهاز الظاهري Umbrella؟