المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة

تمكين وتعطيل MFA

المقدمة

يصف هذا المستند تمكين MFA لمسؤولي MSSP و UPC و STC.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Umbrella.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة

تتطلب عمليات تسجيل الدخول إلى وحدة تحكم Cisco Umbrella لمزود خدمة الأمان المدارة (MSSP) و/أو وحدة تحكم الشريك المظلي (UPC) و/أو وحدة تحكم التجارب الآمنة (STC) إستخدام تسجيل الدخول الأحادي ل Cisco OneID. يتم تكوين هذا مسبقا عند إنشاء وحدة تحكم Umbrella.

تمكين وتعطيل MFA

لتمكين المصادقة متعددة العوامل (MFA)، والمعروفة أيضا باسم المصادقة ثنائية العوامل، يجب عليك تمكين الإعدادات على بوابة Cisco OneID.

1. سجل الدخول إلى حساب CCOID الخاص بك athttps://rpfa.cloudapps.cisco.com/rpfa/profile/profile_management.do

2. انتقل إلى علامة التبويب الأمان.

3. قم بتمكين تبديل MFA وإكمال تعليمات الإعداد.

6169738007700

4. بعد الاكتمال، قم بتسجيل الخروج من لوحة معلومات Cisco Umbrella وحاول تسجيل الدخول مرة أخرى للتحقق من مطالبة Cisco OneID برمز MFA.

لتعطيل الميزة، قم بإكمال الخطوات نفسها ولكن قم بتبديل الإعداد إلى إيقاف.

لمزيد من التفاصيل حول العملية، الرجاء مراجعة وثائق حساب Cisco.com.