المحتويات

المقدمة

نظرة عامة

تحديث شهادة

المقدمة

يصف هذا المستند انتهاء صلاحية شهادة Umbrella SAML لتعريف مستخدم SWG.

نظرة عامة

تنتهي صلاحية شهادة Umbrella SAML المستخدمة لتعريف مستخدم SWG في 12 أغسطس 2023 06:44:04(UTC). ومن المقرر تجديد هذه الشهادة وإتاحتها في 12 تموز/يوليه 2023. وهذا يتيح لك الوقت من ذلك الحين حتى 12 أغسطس لتحديث موفر الهوية (IDp) باستخدام شهادة Umbrella SAML المتجددة.

تحديث شهادة

يعتبر تحديث الشهادة أمرا أساسيا لتجنب حالات فشل مصادقة مستخدم SAML وفقدان الوصول إلى الإنترنت لهؤلاء المستخدمين. يهدف هذا الاتصال الأول إلى إعلامك بهذا الحدث القادم وتوفير الوقت لتخطيط مهمة تحديث الشهادة وجدولتها مع موفر الهوية. بمجرد تجديد الشهادة وجعلها متوفرة، سيتم نشر تحديث تأكيد آخر.

هذه مهمة سنوية، ومع ذلك، يظل عنوان URL لبيانات تعريف Umbrella ثابتا من السنوات السابقة. لهذا السبب نوصي باستخدام عنوان URL لبيانات التعريف للحصول على الشهادة المتجددة تلقائيا، بدلا من إستخدام عملية إستيراد يدوية. عندما يتم تجديد الشهادة، نقوم بتحديث بيانات التعريف بدون تغيير عنوان URL لبيانات التعريف. يدعم هذا النهج موفري الهوية هؤلاء، مثل ADFS و Ping Identity، الذين يمكنهم مراقبة عنوان URL بيانات تعريف الطرف المعتمد وتحديثها تلقائيا عند تحديث بيانات تعريف الطرف المعتمد بشهادة جديدة.

لمزيد من المعلومات حول خيارات التجديد، راجع https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/saml-certificate-renewal-options

ملاحظة: لا يقوم بعض موفري الهوية بالتحقق من صحة توقيعات طلب SAML وبالتالي لا يتطلب شهادتنا الجديدة. في حالة وجود شك، الرجاء الاتصال بمورد "موفر الهوية" للتأكيد.

إذا كانت لديك أية أسئلة، فلا تتردد في الاتصال بجهة اتصال الدعم الخاصة بك.