المحتويات

المقدمة

نظرة عامة

المتطلبات الأساسية

التحقق

Linux أو OSX

Windows

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين موازنة الأحمال على الأجهزة الظاهرية (VAs) للشبكات الفرعية.

نظرة عامة

ومن الممكن تحقيق التوازن بين الأحمال وحواجز الإنعاش (Umbrella VA) ما دامت وحدات الموازنة بين الأحمال تلبي إثنين من المتطلبات الأساسية.

حاليا، نقدم مقالا واحدا بتهيئة عمل معروفة باستخدام جهاز F5 GTM:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/umbrella/225000-configure-f5-gtm-load-balancing-of.html

المتطلبات الأساسية

لم نختبر حلول موردين آخرين، ولكن هناك متطلبان أساسيان يجب تلبيهما لكي تعمل الأجهزة الافتراضية خلف موازن حمل.

1. يجب الاحتفاظ بعنوان IP المصدر للعميل الذي يقوم بإنشاء الاستعلام عند تمرير الاستعلام إلى الجهاز الظاهري.

2. يجب أن يتم توجيه إستجابة DNS من الجهاز الظاهري من خلال موازن التحميل بحيث تظهر الاستجابة إلى العميل وكأنها واردة من عنوان موازن التحميل.

إذا لم يتم الوفاء بهذه المتطلبات الأساسية، فلن تتمكن الأجهزة الظاهرية من فرض عناوين IP الداخلية والإبلاغ عنها، مما يعني أن تكامل Active Directory لم يعد يعمل أيضا.

وإذا لم يتم الوفاء بالشرط الأساسي الثاني، سيتخلى العميل عن الاستجابة.

التحقق

يمكنك التحقق من ذلك من خلال تشغيل هذه الاستعلامات:

Linux أو OSX

ابحث @<موازن التحميل ip> txt debug.opendns.com

Windows

nslookup -type=txt debug.opendns.com <موازن التحميل ip>

و عم يفحص السطر بالرد الذي يشبه التالي:

"debug.opendns.com. 0 في TXT: مصدر x.x.x.x:xxxx

إذا كان عنوان IP المدرج مطابقا لعنوان IP الخاص بالجهاز الذي تم إجراء الاستعلام منه، فعندئذ يقوم موازن التحميل بتمرير عنوان المصدر الأصلي. إذا كان عنوان IP يظهر كعنوان موازن التحميل، فهذا يعني أن موازن التحميل لا يقوم بتمرير IP مصدر العميل الأصلي ولا تقوم VA بالإبلاغ بشكل صحيح في لوحة معلومات المظلة.