المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة

فايرفوكس

كروم

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية صيانة DNS عبر HTTPS (DoH) وتعطيله في Firefox و Chrome باستخدام كائنات نهج المجموعة (GPO) في Cisco Umbrella.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Umbrella.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة

DNS عبر HTTPS (DoH) هي ميزة تمت إضافتها إلى العديد من مستعرضات الويب التي تسمح DNS بتجاوز مكدس DNS للنظام عبر HTTPS. في العديد من الحالات، يمكنك تعطيل هذه الوظيفة لضمان عدم تجاوز مستعرضات الويب لأي إعدادات Umbrella.

يوفر كل من Firefox و Chrome وظائف DoH وإمكانية منع إستخدام DoH على الشبكة وأجهزة الكمبيوتر المدارة. ومع ذلك، تختلف عمليات تنفيذ رفض الخدمة (DoH) بشكل كبير بين المستعرضات.

فايرفوكس

يعمل Firefox مع إعداد DoH الافتراضي حيث يتم إرسال DNS إلى CloudFlare بشكل افتراضي في 1.1.1.1. لا يأخذ هذا الإعداد إعداد DNS للنظام في الاعتبار.

لمكافحة هذا، فإن Umbrella تقوم بشكل افتراضي بتعيين التجاوز لتعطيل DoH (راجع مقالتنا هنا للحصول على مزيد من المعلومات). ومع ذلك، يمكن أن يدخل هذا التجاوز حيز التنفيذ فقط في حالة عدم وجود إعدادات DoH معينة بشكل صريح. لضمان عدم تمكين DoH على الإطلاق لتحويل Firefox DNS بعيدا عن إعدادات النظام، يلزم وجود إعدادات GPO.

لتعطيل هذا الخيار، قم بتعيين قيمة الوضع network.trr.mode إلى 0. لمزيد من المعلومات، راجع إعدادات Firefox TRR بالتفصيل.

لمزيد من المعلومات حول إدارة سياسات المؤسسات في Firefox، راجع وثائق Mozilla.

كروم

تدعم شركة Chrome برنامج DoH لعدة مزودين بما في ذلك Umbrella. على عكس Firefox، لا يمكن ل Chrome DoH التمكين إلا عند ملاحظة أن نظام DNS الخاص بالنظام هو موفر DNS مشارك. لذلك، لا يمكن تمكين ما إذا كان نظام DNS هو خادم DNS محلي أو العميل المتجول، ولكن يمكن تمكينه إذا كان DNS المحلي هو 208.67.220.220 و 208.67.222.22. لذلك، لا يقوم Chrome بتوجيه DNS بعيدا عن DNS الخاص بالنظام، ولكنه يقوم بتحسينه باستخدام DoH.

أثناء المراحل الأولية من تجربة Chrome DoH، يمكن ل Chrome تعطيل DoH إذا كان الجهاز مدارا، AD مرتبط، أو تم تطبيق سياسة مؤسسة.

راجع موقع Chrome للحصول على مزيد من التفاصيل.

لمزيد من المعلومات حول إدارة سياسات المؤسسات في Chrome، راجع وثائق Chrome.