المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة

المتصفحات المدعومة

إستخدام مستعرضات غير مدعومة

المقدمة

يصف هذا المستند المستعرضات التي تدعمها لوحة معلومات Cisco Umbrella.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Umbrella.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة

تلتزم Umbrella بجعل لوحة المعلومات قابلة للوصول إليها ومتسقة عبر جميع المستعرضات المدعومة. ومع ذلك، فمن غير الممكن أو العملي دائما إختبار لوحات معلومات Umbrella والتحقق منها بشكل كامل باستخدام كل نظام تشغيل متاح ومجموعة متصفح. ونتيجة لذلك، نفذت Umbrella هذه السياسة لضمان دعم الغالبية العظمى من المستخدمين ولتوضيح تجربة المستخدم المتوقعة.

ينطبق هذا النهج على أي من لوحات معلومات المؤسسة الخاصة ب Umbrella.

تشجع Umbrella جميع العملاء على إستخدام أحدث إصدارات أي مستعرض إنترنت للحصول على أفضل أمان ممكن عند إستخدام الإنترنت.

المتصفحات المدعومة

تدعم Umbrella أحدث إصدارين رئيسين لكل مستعرض مدرج هنا. نظرا لأن بعض المستعرضات تقوم بتحديث الإصدارات بشكل متكرر، فلا يمكن ل Umbrella نشر قائمة محدثة بالإصدارات المنفصلة. قائمة المستعرضات هذه شاملة للمنصات ويمكن أن تعمل على Windows و OS X و Linux (كما هو متاح).

- Microsoft Edge: أحدث إصدارين.

ملاحظة: انتهى الدعم ل IE 7 في 31 أكتوبر 2014. انتهى دعم IE 8 في 31 ديسمبر 2015. انتهى دعم IE10 في 12 يناير 2016. دعم IE 11 انتهى في 15 يونيو 2022 لأنظمة تشغيل معينة. لا تشجع Umbrella إستخدام IE 11 نظرا لأن دعم Umbrella لهذا المستعرض أنهى الدعم بما يتوافق مع Microsoft. يمكن لبعض العملاء الحصول على تجربة إستخدام أفضل من خلال الانتقال من MS Edge (إصدار لا يحتوي على الكروم) إلى MS Edge (إصدار الكروم).

- سفاري: أحدث إصدارين من Mac OS X.

- برنامج Firefox: أحدث إصدارين.

- الكروم: أحدث إصدارين.

إستخدام مستعرضات غير مدعومة

في بعض الحالات، خاصة عند الوصول إلى البرامج القديمة عبر الإنترنت، قد يطلب منك تشغيل إصدار سابق من المستعرض. بالنسبة لمعظم المستعرضات القديمة غير المدرجة أعلاه، تتوقع Umbrella أن تحافظ لوحة المعلومات على معظم الوظائف، بالرغم من أن بعض عناصر الصفحة أو مميزاتها لا يمكن عرضها بشكل صحيح أو بالكامل. أنت مرحب بك لمحاولة إستخدام لوحة المعلومات مع متصفح غير معتمد، بالرغم من أن أي مشاكل تراها لا يمكن معالجتها بواسطة Umbrella Engineering أو الدعم. حاول إستخدام مستعرض مدعوم لحل المشكلة.

إذا كنت تواجه مشكلة باستخدام أحد المستعرضات المدعومة، فيرجى الاتصال بدعم Umbrella.