المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

الخطوات التالية

التحقق من/ترقية/تثبيت موصل AD ل Cisco Umbrella

إرشادات التحقق/الترقية/التثبيت لموصل AD ل Cisco Secure Access

المقدمة

يصف هذا المستند التغييرات التي طرأت على وحدة تحكم المجال وآلية تسجيل موصل AD ومزامنته في 1.13.8 من برنامج موصل AD.

معلومات أساسية

تعلن Cisco عن توفر الإصدار 1.13.8 من Cisco AD Connector، والذي يتضمن تحسينات لضمان التوافق مع التحديثات إلى Cisco Umbrella و Cisco Secure Access. يتضمن الإصدار تغييرات على وحدة التحكم بالمجال (DC) وآلية تسجيل موصل AD (ADC) والمزامنة.

بعد 20 مايو/أيار 2024، لم تعد أي عمليات تثبيت موصل AD التي لم تتم ترقيتها إلى الإصدار 1.13.8 قادرة على إرسال تحديثات معلومات المستخدمين والمجموعات الجديدة إلى Cisco Umbrella أو Cisco Secure Access. من المهم التأكد من أن التثبيت لديك حديث لتجنب أي أعطال. يجب ترقية أي أجهزة لا تزال غير موجودة على V1.13.8 في هذه النقطة يدويا.

اعتبارا من 22 فبراير/شباط 2024، يكون من الضروري لجميع عمليات تثبيت موصل AD مع الإصدارات الأقدم الترقية إلى الإصدار 1.13.8 على الأقل. تتم ترقية جميع التثبيتات الصحية لموصل AD تلقائيا إلى 1.13.8.

إذا كنت تخطط لتسجيل موصل AD جديد، يجب إستخدام الإصدار 1.13.8. يمكنك تنزيل أحدث إصدار من ADC مع أحدث برنامج نصي لتهيئة Windows مع الإصدار 1.1.24 لوحدة التحكم بالمجال مباشرة من لوحة المعلومات. قبل بدء تثبيت موصل AD، تأكد من تنزيل الإصدار 1.13.8 من لوحة المعلومات.

الخطوات التالية

التحقق من/ترقية/تثبيت موصل AD ل Cisco Umbrella

للتحقق من إصدار موصل AD وصحته:

1. تحت لوحة معلومات Umbrella، انتقل إلى عمليات النشر > التكوين > المواقع و Active Directory. حدد لكل موصل AD وتأكد من أن الحالة خضراء وأن الإصدار هو 1.13.8.

2. إذا كانت حالة موصل AD غير صحيحة، فاستخدم الخطوات الواردة في هذا الارتباط للحصول على موصل AD إلى حالة صحية للترقية التلقائية بنجاح: حل أخطاء المظلة ل Active Directory والأجهزة الظاهرية.

ملاحظة: بعد 20 مايو 2024، أصبحت الترقيات التلقائية لموصلات الإعلان ذات الإصدارات الأقدم من 1.13.8 غير شغالة. إذا فشلت الترقية التلقائية لسبب ما، يلزمك تنزيل أحدث إصدار من موصل AD وتثبيته يدويا وتكوينه كما هو محدد في هذا الارتباط: https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/5-connect-active-directory-to-umbrella#install.

إرشادات التحقق/الترقية/التثبيت لموصل AD ل Cisco Secure Access

للتحقق من إصدار موصل AD وصحته:

1. تحت لوحة معلومات الوصول الآمن، انتقل للاتصال > المستخدمين والمجموعات > إدارة التكوين > الإمداد > خدمة Active Directory.

2. إذا كانت حالة موصل AD غير صحيحة، فاستخدم الخطوات الواردة في هذا الارتباط لجعل موصل AD في حالة صحية لنجاح الترقية التلقائية: https://docs.sse.cisco.com/sse-user-guide/docs/connect-active-directory-to-secure-access#step-4--verify-that-the-connector-syncs-with-secure-access.

ملاحظة: بعد 20 مايو 2024، أصبحت الترقيات التلقائية لموصلات الإعلان ذات الإصدارات الأقدم من 1.13.8 غير شغالة. إذا فشلت الترقية التلقائية لسبب ما، يلزمك تنزيل أحدث إصدار من موصل AD وتثبيته يدويا وتكوينه كما هو محدد هنا: https://docs.sse.cisco.com/sse-user-guide/docs/connect-active-directory-to-secure-access.