المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة

التفاصيل الفنية

التحقق من توجيه حركة مرور DNS

زمن انتقال أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية فهم توجيه الموقع الجغرافي لحركة مرور DNS في Cisco Umbrella.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Umbrella.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة

في بعض الأحيان، يمكنك ملاحظة توجيه حركة مرور DNS إلى مركز بيانات (DC) ليس أقرب موقع إليك. يمكنك أيضا ملاحظة زمن وصول أعلى عند التوجيه إلى موقع ما ضد آخر.

تستخدم Umbrella توجيه أي بث. يعلن كل مركز بيانات عن نفس عناوين IP. ثم يهتم BGP بالباقي، ويوجه الطلبات بشفافية إلى أسرع موقع متاح.

عندما تقوم بتكوين شبكتك لإرسال استعلامات DNS إلى 208.67.222.222 و 208.67.220.220، يمكن توجيه حركة مرور DNS الخاصة بك عبر أي من المواقع المدرجة في صفحة حالة نظام Umbrella، وفقا للمسافة الجغرافية والتبويب والازدحام وغير ذلك من المقاييس. تمثل Umbrella مواقعها برمز مطار IATA المكون من 3 أحرف.

التفاصيل الفنية

نظرا لمحدودية ترتيبات التناظر مع بعض مزودي خدمة الإنترنت (معظمهم في الصين)، تعتمد تقنية RTT (وقت الذهاب والعودة) إلى أقرب مركز بيانات Cisco Umbrella على الموقع الجغرافي ونوع الاتصال. على سبيل المثال، يتم توجيه أغلب العملاء داخل الصين إلى مواقع شركة Umbrella في طوكيو، أو هونج كونج، أو سنغافورة.

توفر Umbrella فقط إجابات DNS على استفساراتك. يتم التعامل مع التوجيه إلى الوجهة بواسطة المسارات بين مزود خدمة الإنترنت (ISP) والمضيف الهدف؛ يتعذر على Umbrella التحكم في الطريق الذي تسلكه حركة المرور للوصول إلى مراكز البيانات. ومع ذلك، يمكن لشركة Umbrella أن تؤثر في الطريق الذي سلكه هذا الطريق من خلال ترتيبات دقيقة لتدوير الانتباه.

التحقق من توجيه حركة مرور DNS

يمكن العثور على هذه المعلومات عن طريق تشغيل استعلام DNS لسجل TXT من which.opendns.com. هذا إرجاع مبسط للأمر debug.opendns.com الذي يرجع فقط معلومات الإعدادات المحلية لمركز البيانات. على سبيل المثال:

nslookup -type=txt which.opendns.com.

بين المخرجات، تريد أن تبحث عن خط مماثل لهذا:

which.opendns.com text = "m41.pao"

تحتوي الإجابة على المحلل الذي استجاب للاستعلام، بما في ذلك موقعه الذي يمثله رمز مطار IATA المكون من 3 أحرف. في هذه الحالة، الخادم هو m41.pao، وهو في بالو ألتو، الولايات المتحدة الأمريكية، أو PAO.

راجع صفحة حالة النظام ل Umbrella للاطلاع على جميع مواقع خوادم Umbrella. () انظر قائمة المطارات حسب رمز IATA للحصول على قائمة كاملة برموز المطارات التي تتضمن 3 خطابات.

زمن انتقال أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كان يتم توجيه حركة مرور DNS الخاصة بك إلى DC بعيد جدا عن موقعك الفعلي ويتسبب في زمن انتقال أكبر، فمن الممكن أن تكون تستخدم شبكة VPN للوصول عن بعد. حاول إجراء الاستعلامات مرة أخرى أثناء قطع الاتصال بالشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) لتأكيد هذه الحالة.

يمكنك أيضا العثور على أن مزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك يحتوي على نقطة خروج فعلية (موقع جغرافي حيث تترك حركة المرور شبكتهم للوصول إلى "الإنترنت الأوسع") التي لا توجد أيضا بالقرب منك. بعض مزودي خدمة الإنترنت يقومون بهذا النوع من الأشياء من أجل خفض التكاليف. يمكنك أن تعيش في نفس المدينة التي تقيم فيها شركة Umbrella's Dc، ولكن نظرا لأن مزود خدمة الإنترنت الخاص بك يضرب الإنترنت من مدينة أخرى، فيمكن أن يكون RTT إلى آخر من مراكز البيانات الخاصة بنا أسرع، وبالتالي يمكن إستخدام هذا الموقع.

إذا كنت تواجه مشاكل في الموقع/زمن الوصول واستبعدت شبكات VPN، فيرجى الاتصال بدعم Umbrella.