المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

البيئة

المشكلة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تثبيت تصحيحات Microsoft المطلوبة لاتصالات WMI الموثوقة.

معلومات أساسية

يعتمد تكامل Cisco Umbrella Active Directory على WMI لإنشاء إتصالات بين جهاز يشغل موصل AD ووحدة تحكم بالمجال عن بعد (DC). اتصال WMI، بالإضافة إلى أذونات DCOM، هي ما يسمح لخدمة Connector باسترداد أحداث تسجيل الدخول من وحدات التحكم بالمجال (DC) البعيدة. إذا تم إيقاف اتصال WMI أو حدوث تسريبات أو قطع إتصاله بشكل آخر، فقد يؤدي ذلك إلى عدم إسترداد أحداث تسجيل دخول المستخدم والكمبيوتر من وحدات التحكم بالمجال DC البعيدة.

البيئة

Windows Server 2008 و Windows Server 2008 R2

المشكلة

- تطبيق نهج غير صحيح وإعداد تقارير لبعض المستخدمين.

- تظهر سجلات AD Connector سطر السجل هذا مكرر مرارا وتكرارا: لا يزال مؤقت HandleState محجوبا، متجاوزا هذا التنفيذ...

الحل

قم بتثبيت هذه التصحيح على وحدات التحكم بالمجال DC الخاصة بك:

1. يقوم هذا التصحيح بإصلاح تسريب الذاكرة في WMI الخاصة ب Microsoft، مما يمنع الموصل من إنشاء اتصال ناجح مع وحدة التحكم بالمجال: http://support.microsoft.com/kb/958124

2. تقترن هذه الإصلاحات العاجلة بتشغيل خدمة WMI ومكوناتها ذات الصلة ووظائفها: http://support.microsoft.com/kb/2591403

هذه التصحيحات مطلوبة لنظام التشغيل Windows Server 2008 R2 (ما لم يتم تثبيت SP1):

1. يقوم هذا التصحيح بإصلاح تسريب الذاكرة في WMI الخاص ب Microsoft، مما يمنع وحدة التحكم بالمجال Active Directory بشكل متقطع من كتابة أحداث تسجيل دخول المستخدم الضرورية إلى سجل الأمان الخاص بوحدة التحكم بالمجال. ونتيجة لذلك، يتعذر على الموصل الحصول على كافة أحداث تسجيل دخول المستخدم من وحدة التحكم بالمجال هذه: http://support.microsoft.com/kb/981314

2. تقوم هذه التصحيح بإصلاح عملية بدء التشغيل أو تسجيل الدخول البطيئة بشكل غير متوقع في Windows Server 2008 R2: http://support.microsoft.com/kb/2617858

بعد تثبيت هذه التصحيحات، قم بإعادة تشغيل كل وحدة من وحدات التحكم بالمجال DC التي تم تثبيت تصحيحات لها ثم أعد تشغيل خدمة Connector.