المحتويات

المقدمة

نظرة عامة

المقدمة

يصف هذا المستند أحداث/معرفات الإطارات التي يتم قراءتها بشكل افتراضي بواسطة موصل.

نظرة عامة

يتمتع الجهاز الظاهري (VA) للشبكات من الناحية الفنية فقط بإمكانية رؤية عنوان IP للمصدر الذي يستلم منه استعلام DNS. لكي يتمكن المستخدم من الاقتران بطلب DNS، تعمل VA بالاقتران مع الموصل مما ينتج عنه تعيين مستخدم إلى IP جار. لمزيد من المعلومات، راجع دمج Active Directory باستخدام VA أو CSC.

يقوم الموصل بقراءة الأحداث التي تحتوي على معرفات أحداث معينة من سجلات أحداث الأمان الموجودة على وحدات التحكم بالمجال لديك. بعد ذلك يتم تحليل هذه الأحداث ويتم إرسال اسم المستخدم وعنوان IP المصدر إلى VA، والتي تقوم بعد ذلك بإنشاء تعيين بين IP المصدر ذلك والمستخدم.

إذا لم يتم تدقيق هذه الأحداث بواسطة وحدات التحكم بالمجال، فلا يمكن أن تتم عملية تعيين VAs بشكل صحيح. تحدد هذه المقالة نوع معرفات الحدث التي يقوم الموصل بمراقبتها بشكل افتراضي.

معرف الحدث

الوصف

4624

يقوم الحدث 4624 بتوثيق كل محاولة ناجحة لتسجيل الدخول إلى الكمبيوتر المحلي بغض النظر عن نوع تسجيل الدخول أو موقع المستخدم أو نوع الحساب.

528

يتم تسجيل الحدث 528 كلما قام حساب بتسجيل الدخول إلى الكمبيوتر المحلي، باستثناء حالات تسجيل الدخول إلى الشبكة. تم تسجيل الحدث 528 سواء كان الحساب المستخدم لتسجيل الدخول حساب SAM محلي أو حساب مجال.

540

يتم تسجيل الحدث 540 عندما يتصل مستخدم في مكان آخر على الشبكة بمورد (مثل مجلد مشترك) توفره خدمة الخادم على هذا الكمبيوتر.

4768

تم تسجيل هذا الحدث على وحدات التحكم بالمجال فقط وتم تسجيل كل من مثيلات النجاح والفشل لهذا الحدث.

4769

يستخدم Windows معرف الحدث هذا لكل من طلبات تذكرة الخدمة الناجحة أو الفاشلة.

إذا تعذر على الموصل قراءة الأحداث مباشرة من "سجلات أحداث الأمان" الخاصة بوحدة التحكم بالمجال، فيمكنك رفع تذكرة دعم مع طلب Umbrella تغيير هذه البطاقة إلى اشتراك WMI. في حالة اشتراكات WMI، يشترك الموصل في جميع الأحداث المذكورة أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، يشترك الموصل أيضا في أحداث تسجيل الخروج باستخدام معرفات الأحداث كما هو مذكور أدناه. لاحظ أن الموصل لا يقرأ بشكل افتراضي أحداث تسجيل الخروج هذه من سجلات أحداث الأمان.

معرف الحدث

الوصف

538

يتم تسجيل دخول الحدث 538 كلما قام مستخدم بتسجيل الخروج، سواء من اتصال شبكة أو تسجيل دخول تفاعلي أو نوع تسجيل دخول آخر (راجع الحدث 528 للحصول على مخطط لأنواع تسجيل الدخول).

4647

يشير هذا الحدث إلى نهاية جلسة تسجيل الدخول ويمكن ربطه مرة أخرى بحدث تسجيل الدخول 4624 باستخدام معرف تسجيل الدخول.

4634

يشير هذا الحدث أيضا إلى نهاية جلسة تسجيل الدخول ويمكن ربطه مرة أخرى بحدث تسجيل الدخول 4624 باستخدام معرف تسجيل الدخول.