المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة

توقعات

الإجراءات

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يتحرى زمن الانتقال مع cisco يأمن زبون (CSC) بوابة الويب (SWG).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى عبارة الويب الآمنة (SWG) الخاصة بالعميل الآمن (CSC) من Cisco.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة

الغرض من هذه المقالة هو تحديد ما هو توقع الإنتاجية عند إستخدام عبارة الويب الآمنة (SWG) من Cisco (المعروفة سابقا باسم AnyConnect).

توقعات

في معظم الحالات، لا يوجد زمن انتقال ملحوظ من إستخدام Cisco Umbrella SWG، كما أن علاقات Umbrella Peering الخاصة ب Umbrella تعوض وكثيرا ما تسرع تجربة الويب. إذا كانت تجربة ويب SWG غير مقبولة، يرجى الاتصال بدعم Cisco Umbrella للتحقيق في مشاكل محددة واستكشاف أخطائها وإصلاحها. ونظرا لأن العديد من العوامل قد تؤثر على التجربة، فإن هدف Umbrella عند أستكشاف أخطاء الاتصال وإصلاحها هو التحقيق في كل جزء من المسار لمعرفة ما إذا كان يمكن تحسينه.

الإجراءات

يرجى الوصول إلى دعم Cisco Umbrella للحصول على المساعدة. يمكن أن تطلب Umbrella تفاصيل إضافية بما في ذلك:

- الناتج من أداة تشخيص SWG

- تصحيح أخطاء النهج