المحتويات

المقدمة

نظرة عامة

أساسيات

الأمثلة

مزيد من المعلومات

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تغيير إعدادات IP أو DNS الثابتة على جهاز مثبت عليه عميل تجوال Umbrella.

نظرة عامة

يعدل Umbrella Roaming Client إعدادات DNS على واجهة شبكة أجهزة الكمبيوتر (NIC). وهذا يعني أنه يجب عليك توخي المزيد من الحذر حيثما تحاول تغيير الإعدادات على الواجهة، مثل تعيين عنوان IP ثابت.

ملاحظة: لا تنطبق هذه المقالة إلا على العميل المتجول المستقل وليس على وحدة أمان التجوال من AnyConnect.

أساسيات

يقوم العميل المتجول باستبدال خادم DNS المعين لواجهة الشبكة بعنوان الاسترجاع (127.0.0.1). من الطبيعي رؤية هذه القيمة (127.0.0.1) المعينة كخادم DNS عند تشغيل العميل.

عند إجراء تغيير على واجهة الشبكة، يجب أيضا إستبدال قيمة خادم DNS 127.0.0.1 بقيمة خادم DNS الصحيحة لشبكتك.  لا تستخدم القيمة الافتراضية 127.0.0.1.

تحذير: عند التحويل من عنوان DHCP IP إلى تكوين IP ساكن إستاتيكي، يجب أيضا توفير خادم DNS ثابت. إذا لم يتم القيام بذلك، فقد يؤدي ذلك إلى فشل تحليل DNS.

الأمثلة

تعرض لقطة الشاشة هذه مثالا لإعداد DNS الذي يجب تحديثه عند تعيين عنوان IP الثابت:

360041282071

قم بإزالة إعداد 127.0.0.1.

توضح لقطة الشاشة هذه مثالا لخادم DNS تم تعيينه بشكل صحيح:

360041282111

أصبح الآن آمنا النقر على موافق وحفظ إعدادات واجهة الشبكة الجديدة.

ملاحظة: بعد حفظ إعدادات بطاقة واجهة الشبكة (NIC)، يقوم "العميل المتجول" باستبدال خادم DNS مرة أخرى ب 127.0.0.1. يعد هذا سلوكا عاديا ومتوقعا.

مزيد من المعلومات

تم تكوين الكمبيوتر لإرسال جميع حركة مرور DNS عبر العميل المتجول على 127.0.0.1:53.  ومع ذلك، يتذكر العميل المتجول قائمة خوادم DNS التي تقوم بتعيينها لواجهة الشبكة ويستخدمها لمعالجة حركة مرور DNS:

- إذا كان استعلام DNS لمجال داخلي فإنه يتم إرساله إلى خوادم DNS المحفوظة من واجهة الشبكة

- يتم إرسال كافة استعلامات DNS الأخرى مباشرة إلى "محللي DNS ل Umbrella" في السحابة

عند التحويل إلى تكوين IP ساكن إستاتيكي يتم فقد عنوان خادم DHCP DNS مما يؤدي إلى تشغيل تحديد معروف في العميل المتجول. لا يقوم العميل المتجول بتكوين حماية DNS على واجهة شبكة بدون خادم DNS، مما يؤدي إلى سيناريو حيث لا تحتوي واجهة الشبكة على DNS تم تكوينها.