المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

السبب

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يتحرى ال "452 مشتبه إعادة هجوم" خطأ في ال CSC SWG وحدة نمطية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Secure Client (CSC) وبوابة الويب الآمنة (SWG).

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

أنت تواجه خطأ "452 مشتبه في هجوم إعادة التشغيل" أثناء محاولة الاتصال بوحدة عبارة الويب الآمنة (SWG) (Cisco Secure Client (CSC) (المعروفة سابقا باسم AnyConnect):

360073322452

الحل

يرجى ملاحظة أن الرسالة "هجوم إعادة التشغيل" هي تحذير عام لتناقضات الوقت لأن إحدى طرق الهجوم على اتصال مشفر هي إعادة تشغيل الحزم القديمة بشكل متكرر. ومع ذلك، في هذه الحالة، لا يحدث بالفعل أي هجوم على إعادة التشغيل. بمجرد تغيير الوقت الموجود على الكمبيوتر، يمكن حل الخطأ.

السبب

يمكن أن يحدث هذا الخطأ إذا انحرفت ساعة النظام الموجودة على نقطة النهاية أكثر من 4 دقائق. نظرا لأن الوقت الحالي يستخدم للتفاوض على التشفير، فإذا كان هناك فرق زمني كبير بين العميل والخادم، فلن يكون بمقدورهم التفاوض بشكل متبادل على اتصال مشفر آمن.