المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية أستكشاف الخطأ "لم يتم العثور على DN وإصلاحها!" في سجل Umbrella Connector.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Umbrella DNS.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

تلاحظ إدخال السجل هذا الموجود في OpenDNSClientAudit.log:

7/10/2023 3:01:36 PM: DN not found! for IP: X.X.X.X, User: POD1234$

الحل

هذه الإدخالات عادية ولا تشير بأي شكل من الأشكال إلى وجود مشكلة في موصل AD الخاص بك.

وهذا السلوك مقصود وليس مؤشرا على مشكلة أو خطأ، رغم أنه لا يزال مسجلا في سجلات Umbrella.

عندما يقرأ خادم Connector سجلات الأحداث على جميع وحدات التحكم بالمجال (DC) المسجلة، تبحث Umbrella عن أحداث تسجيل الدخول من المستخدمين الفعليين. يتم تجاهل عمليات تسجيل الدخول من أسماء الأجهزة نظرا لأنها ليست مستخدمين صحيحين. للدقة، عندما تقرأ Umbrella حدث تسجيل دخول جديد قبل إنشاء مستخدم لتعيين IP، فإنها ترجع إلى AD وتتحقق من وجود المستخدم. في حالة تسجيل دخول اسم الجهاز، لا يعد DN اسم مستخدم، ولكن يمكن أن يكون اسم جهاز DN.

على غرار إدخال سجل المثال من إصدارات سابقة، يمكن أن تحتوي جميع عمليات تسجيل الدخول الخاصة باسم الجهاز على "$" متتالي في نهاية الاسم. المستخدم: POD1234$ ليس اسم مستخدم صالح، لذلك لا تقوم Umbrella بإنشاء مستخدم لتعيين IP لذلك المستخدم. يشير إدخال السجل إلى أنه لم يتم العثور على DN مستخدم صالح، لذلك بدلا من إنشاء تعيين مستخدم إلى IP جديد، يتغاضى النظام عن إدخال السجل.