المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة

الشرح

الخطوات التالية بعد التحقق من الشبكة

المقدمة

يوضح هذا المستند لماذا يمكن أن تظهر حالة الشبكة على أنها "تحقق من" لوحة معلومات Umbrella.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Umbrella DNS.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة

تناقش هذه المقالة ما تعنيه عندما تظهر حالة الشبكة الخاصة بك كتحقق معلق عند إرسال شبكة مثل لقطة الشاشة هذه تحت عمليات النشر>الشبكات.

360002660463

.

ملاحظة: قبل التحقق من الشبكة، يتم عرض النهج الأساسي دائما كنهج افتراضي.

الشرح

عندما ترى هذه الحالة، يتم إنشاء تذكرة وإرسالها مباشرة إلى "دعم Umbrella" للتحقق من الصحة. تساعد هذه العملية دعم Umbrella:

- تأكد من عدم وجود تعارض في الشبكة بين العملاء (على سبيل المثال، قد يتعارض 192.0.0.1/32 مع 192.0.0.0/24 لأنه يقع داخل الشبكة الفرعية).

- تأكيد ملكية IP.

ملاحظة: لا يوجد تفاعل مطلوب على طرفك ما لم تتطلب Umbrella مستندات لإثبات ملكية IP هذا.

الخطوات التالية بعد التحقق من الشبكة

يمكنك مشاهدة عروض حالة الشبكة الخاصة بك كغير نشطة. وهذا أمر طبيعي لأن الشبكة قد تستغرق 4 ساعات للانتشار وإظهارها ك Active عند التحقق. إذا إستمرت الشبكة في الظهور كغير نشطة بعد 24 ساعة، يرجى الرجوع إلى هذه المقالة لمعرفة السبب المحتمل.

ملاحظة: على الرغم من أن الشبكة تظهر كغير نشطة في الساعات الأربع الأولى، لا يزال لديك القدرة على تطبيق السياسات على هوية الشبكة.