المحتويات

المقدمة

إختبار اتصال WMI

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إختبار اتصال WMI يدويا لخدمة الموصل باستخدام WBEMTest.

إختبار اتصال WMI

تستخدم "خدمة الموصل" WMI للاتصال بمراكز البيانات وتجميع الأحداث. إذا لم يتم تعيين الأذونات لهذه الاتصالات، سترى أخطاء "رفض الوصول" في لوحة المعلومات. يجب تشغيل هذا الاختبار على الكمبيوتر الذي يقوم بتشغيل الموصل. هذه هي الخطوات اللازمة لاختبار اتصال WMI يدويا:

1. انقر على ابدأ > تشغيل > WBEMTest > موافق. تظهر هذه الشاشة:

24075613964308

2. انقر على توصيل.

3. أختر DC الذي يواجه المشكلة أو الدعم الذي أمرك بتشغيل الاختبار على. يجب أن يكون هذا الجهاز جهازا مختلفا عن الجهاز الذي تقوم بتشغيل هذا الاختبار عليه.

4. اكتب IP الذي تحاول الاتصال به بهذا التنسيق: \\192.168.10.1\root\cimv2. لا تستخدم اسم المضيف.

ملاحظة: قم بتشغيل WBEMTest على نفس الجهاز الذي تم تثبيت الموصل عليه، وفي هذه الخطوة، تقوم بالاتصال ب DC بعيد.

5. تحت بيانات الاعتماد، أستخدم مستخدم OpenDNS_Connector وكذلك كلمة المرور.

screen_shot_2017-02-14_at_3.59.44_pm.png

ملاحظة: لتشغيل هذا الاختبار مباشرة على وحدة التحكم بالمجال DC، أستخدم "root\cimv2" كحقلي مساحة الاسم واسم المستخدم وكلمة المرور الفارغتين.

6. انقر على توصيل.

24075613972756

ملاحظة: ملاحظة: إذا رأيت خطأ رفض الوصول، تحقق من أذونات WMI و DCOM. يتطلب DCOM إعادة التشغيل في حالة تغييره. راجع فهم الأذونات المطلوبة للمستخدم OpenDNS_Connector.

7. انقر فوق استعلام الإعلام.

8. لصق هذا المحتوى داخل مربع النص الأبيض:
SELECT * FROM __InstanceCreationEvent WHERE TargetInstance ISA 'Win32_NTLogEvent' and TargetInstance.LogFile = 'Security' AND (TargetInstance.EventCode = 528 OR TargetInstance.EventCode = 540 OR TargetInstance.EventCode = 4624 OR TargetInstance.EventCode = 538 OR TargetInstance.EventCode = 4647 OR TargetInstance.EventCode = 4634 OR TargetInstance.EventCode = 4768 OR TargetInstance.EventCode = 4769)

9. انقر فوق تطبيق.

ملاحظة: ملاحظة: إذا رأيت خطأ "تم رفض الوصول"، تأكد من إمكانية وصول مجموعة قراء سجل الأحداث إلى سجلات الأحداث باستخدام UseSwitch للتحقق من أذونات سجل الأحداث.

10. إذا كان كل شيء يعمل بشكل صحيح، سترى كائنات كما هو موضح في هذه الصورة. وإلا، فأنت تفتقد أذونات WMI أو لديك مشاكل في الاتصال بالخادم البعيد.

24075601961620