المحتويات

المقدمة

متطلبات وحدة VPN النمطية في Secure Client

طرق تعطيل وظائف VPN

تعطيل وحدة VPN النمطية أثناء التثبيت

Windows

ماك أو إس

تعطيل تثبيت مادة نشر وحدة VPN النمطية

التحقق

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تعطيل وحدة VPN النمطية في "العميل الآمن" أثناء ضمان إستمرار عمل اعتراض حركة مرور DNS.

متطلبات وحدة VPN النمطية في Secure Client

تعد الوحدة النمطية للشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) مكونا مطلوبا من "العميل الآمن"، حتى في حالة عدم إستخدام AnyConnect للوصول إلى الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN). تعتمد Umbrella على برامج تشغيل العميل الآمنة المشتركة لاعتراض حركة مرور DNS وإدارتها. على الرغم من أن تثبيت وحدة VPN النمطية إلزامي، يمكنك تعطيل وظيفة الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) بالكامل.

طرق تعطيل وظائف VPN

أنت يستطيع أعجزت ال VPN عمل في يأمن زبون ب يعجز هو:

- أثناء التثبيت باستخدام وسيطات التثبيت (في Windows) أو تعديل حزمة التثبيت (OSX).

- بعد التثبيت بنشر ملف تعريف تكوين إلى نقطة النهاية (يمكن نشره برمجيا).

تعطيل وحدة VPN النمطية أثناء التثبيت

Windows

1. أثناء التثبيت، أستخدم وسيطةPRE_DEPLOY_DISABLE_VPN=1MSI لتعطيل وظائف شبكة VPN.

2. للحصول على تفاصيل، راجع تخصيص عمليات تثبيت Windows ل Cisco Secure Client.

ماك أو إس

1. تخصيص حزمة التثبيت (.DMG) باستخدامACTransforms.xmlملف يتحكم في تمكين وظيفة الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN).

2. لمزيد من المعلومات، راجع تخصيص تثبيتات MacOS من Cisco Secure Client.

تعطيل تثبيت مادة نشر وحدة VPN النمطية

1. انتقل إلى دليل ملف التعريف الموجود على نقطة النهاية:

- Windows:

C:\ProgramData\Cisco\Cisco Secure Client\VPN\Profile\

ملاحظة: مجلد ProgramData مخفي بشكل افتراضي في Windows. اكتب المسار مباشرة إلى مستكشف Windows إذا لزم الأمر.

- ماك أو إس:

/opt/cisco/secureclient/vpn/profile/

2. إنشاء مستند نص فارغ جديد.

3. انسخ محتوى XML المتوفر في الوثيقة واحفظه كماVPNDisable_ServiceProfile.xmlهو الحال في مجلد ملف التخصيص:

true

4. بعد حفظ VPNDisable_ServiceProfile.xml الملف في مجلد ملف التعريف، قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر.

- على Windows، يمكنك بدلا من ذلك إعادة تشغيل خدمة عميل Cisco الآمن - وكيل AnyConnect VPN باستخدام خدمات Windows.

18212956792980

التحقق

بعد إعادة التشغيل، قم بتشغيل واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الآمنة للعميل للتحقق من تعطيل وحدة VPN النمطية.

18212229472020