المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

تفاصيل حول Probes (debug.opendns.com)

المقدمة

يصف هذا المستند فحوصات الصحة التي يجريها عميل Umbrella المتجول الذي يستخدمه لمراقبة التغييرات في الشبكة والاتصال.

معلومات أساسية

يقوم العميل المتجول Cisco Umbrella بفحص صحة مرتفع نسبيا لمراقبة التغييرات في الشبكة واتصال DNS؛ وهذا يتيح لعميل Umbrella المتجول توفير تجربة سلسة قدر الإمكان في بيئات الشبكات الديناميكية.

في سجلات جدار الحماية/الموجه، يمكنك ملاحظة الكثير من الحزم التي يتم إرسالها إلى debug.opendns.com. هذا هو المجال الذي يستخدمه عميل Umbrella المتجول لتحديد خصائص معينة حول اتصال DNS، وما إذا كان الاتصال ممكنا عبر بروتوكولات ومنافذ معينة. راجع المتطلبات الأساسية لعميل التجوال للحصول على مزيد من المعلومات.

تفاصيل حول المسابر (debug.opendns.com)

ويشار إلى هذه التحققات الصحية باسم "التحققات". يتم إجراء هذه المسابير كل 10 ثوان:

- Virtual Appliance Probe (لكل خادم DNS محدد في مهايئات الشبكة النشطة)

- Protected Network Probe (لكل خادم DNS محدد في مهايئات الشبكة النشطة)

- مسبار مشفر

- مسبار شفاف

في شبكة نموذجية، باستخدام خادمي DNS المقدمين من DHCP، يرسل عميل Umbrella المتجول 2160 مسابر في الساعة.

نظرا لأن الحزم صغيرة جدا وتستخدم بروتوكول UDP، والذي تكون حمولة تشغيله منخفضة للغاية، فإن حركة المرور التي تم إنشاؤها بواسطة مسابر عميل Umbrella المتجول تعتبر غير مهمة نسبيا؛ كل ذلك في يوم عمل لكل من UDP و DNS.

إذا كنت تقوم بتشغيل مئات أو آلاف من عملاء Umbrella المتجولين على شبكة واحدة، فإننا نوصي بضمان أن تكون مهلة UDP على شبكتك حوالي 10-15 ثانية. وجدنا أن بعض الشبكات تستخدم مهلة UDP تتراوح من 30 إلى 60+. هذا أعلى بكثير من المتوقع عادة بين المضيف والوجهة لحزم UDP.

الرجاء الاتصال بالدعم للحصول على مزيد من الاستفسارات.