المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

قائمة الأوامر

تحديد المزامنة التالية

إعادة محاولة التسجيل

إسترداد بيانات تخزين Chrome المحلية

إسترداد بيانات مزامنة تخزين Chrome

التحقق من الإنذارات

مسح جميع بيانات التخزين

التحقق من التكوين المدار

تعيين الوكيل المباشر

الحصول على تفاصيل الوكيل

مسح ذاكرة التخزين المؤقت ل DNS

إعادة محاولة التسجيل أثناء تصحيح الأخطاء

إعادة محاولة المزامنة أثناء تصحيح الأخطاء

فشلت إعادة المحاولة في المزامنة

تمكين/تعطيل امتداد SWG محليا

الإشارة يدويا إلى مركز بيانات وكيل SWG محدد

تعطيل امتداد عبارة الويب الآمنة (SWG)

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يستعمل أوامر الكروم لتعرف وحللت المشاكل مع امتدادات UCC-SWG أو UCC2.0.

معلومات أساسية

يمكن إستخدام أوامر أستكشاف أخطاء Chromebook وإصلاحها هذه للمساعدة في تحديد مشاكل بوابة الويب الآمنة لعميل Umbrella Chromebook (UCC-SWG) أو امتدادات UCC2.0 وحلها للمساعدة في تقليل سبب المشاكل المتعلقة بالإمتداد أثناء عملية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

قائمة الأوامر

تحديد المزامنة التالية

chrome.storage.sync.get(console.log)

chrome.storage.local.get(t=>t.syncDataExeceptionList.filter(t1=>t1.match('googleapis.com')))

إعادة محاولة التسجيل

قم بمسح بيانات التسجيل من خلال تشغيل هذا الأمر وإعادة تحميل الملحق.

chrome.storage.sync.clear()

إسترداد بيانات تخزين Chrome المحلية

chrome.storage.local.get(console.log)

إسترداد بيانات مزامنة تخزين Chrome

chrome.storage.sync.get(console.log)

التحقق من الإنذارات

chrome.alarms.getAll(console.log)

مسح جميع بيانات التخزين

chrome.storage.sync.clear()

chrome.storage.local.clear()

التحقق من التكوين المدار

يتحقق هذا الأمر من التكوين المدار الذي تم دفعه من وحدة تحكم إدارة Google (GAC). قم بتشغيل هذا الأمر وتصحيح أي بيانات تسجيل من GAC إذا لزم الأمر.

chrome.storage.managed.get(console.log)

تعيين الوكيل المباشر

chrome.proxy.settings.set(

{value: {mode: ‘direct’}, scope: ‘regular’}

)

الحصول على تفاصيل الوكيل

chrome.proxy.settings.get({}, (details)=>

console.log(details.value))

مسح ذاكرة التخزين المؤقت ل DNS

chrome://net-internals/#dns

إعادة محاولة التسجيل أثناء تصحيح الأخطاء

1. بدء تغيير الشبكة

2. إعادة تحميل الملحق

إعادة محاولة المزامنة أثناء تصحيح الأخطاء

1. بدء تغيير الشبكة

2. إعادة تحميل الملحق

فشلت إعادة المحاولة في المزامنة

إذا فشلت المزامنة، فإنها تحاول المزامنة مرة أخرى ثلاث مرات. البيانات chrome.storage.local فارغة، chrome.storage.sync وتحتوي على بيانات تسجيل فقط.

تمكين/تعطيل امتداد SWG محليا

1. تمكين خيارات المطور على وحدة تحكم إدارة Google (GAC)

2. في ChromebookConfig يتم دفعه إلى مجموعة الملحقات failClose كخطأ.

3. في الكروكتاب اذهب إلى chrome://extensions. قسم تكنولوجيا المعلومات يسرد عميل الكروكتاب المظلي لبوابة الويب الآمنة (SWG).

4. فتح صفحة الخلفية.

5. في وحدة التحكم، قم بتشغيل هذا الأمر:

6. chrome.alarms.clearAll();

var config = {

mode: "direct"

};

chrome.proxy.settings.set(

{value: config, scope: 'regular'},

function() {}

);

7. بمجرد اكتمال حماية SWG، يتم تعطيلها. لإعادة تمكين الحماية، قم بتحديث الملحق أو إعادة تحميله من مستعرض Chrome.

الإشارة يدويا إلى مركز بيانات وكيل SWG محدد

يكون هذا الأمر مفيدا عند أستكشاف الأخطاء وإصلاحها لعزل مشكلة أو تضييق نطاقها.

var config = {

mode: "fixed_servers",

rules: {

singleProxy: {

host: "146.112.67.8",

port:8888

},

bypassList: ["*.umbrella.com"]

}

}

تعطيل امتداد عبارة الويب الآمنة (SWG)

chrome.alarms.clearAll();

var config = {

mode: "direct"

};

chrome.proxy.settings.set(

{value: config, scope: 'regular'},

function() {}

);