المحتويات

المقدمة

سلوك حالة الميزة في AnyConnect 4.8.01090

شرح دول الحماية

المقدمة

يوضح هذا المستند سبب إمكانية ظهور حالة حماية الويب كغير محمية في AnyConnect 4.8.01090.

سلوك حالة الميزة في AnyConnect 4.8.01090

باستخدام الإصدار 4.8.01090 من AnyConnect Client، يمكن للعميل الإبلاغ عن حالة حماية DNS على أنها محمية، مع عرض حالة حماية الويب على أنها غير محمية.

شرح دول الحماية

يقدم AnyConnect 4.8.01090 دعما لخدمة عبارة الويب الآمنة (SWG) التابعة لشركة Umbrella. يتطلب تنشيط هذه الخدمة اشتراكا نشطا من Umbrella SIG Essentials أو SIG Feature أو SIG Add-on. بمجرد تنشيط الاشتراك المناسب، يقوم عميل نقطة نهاية AnyConnect بتمكين خدمة Umbrella SWG.

بالنسبة للعملاء الذين ليس لديهم اشتراك مستند إلى SIG والذين يقومون بتثبيت AnyConnect 4.8.01090، يعرض العميل مواضع إحصائيات SWG المؤقتة الخاصة ب Umbrella ورسالة تشير إلى أن حالة حماية الويب غير محمية.

360043162551

360043127312

- تنطبق TheUnprotectedmessage فقط على خدمة Umbrella SWG.

- تظل حماية DNS نشطة وفعالة، بغض النظر عن حالة خدمة SWG.

- لا تتأثر حالة حماية DNS بحالة حماية الويب غير المحمية.

- توفر الإصدارات المستقبلية من AnyConnect رسائل محسنة فيما يتعلق بالحالة ومستوى الحماية لخدمات Umbrella.