المحتويات

المقدمة

مزامنة الأنواع والتوقيت

فرض المزامنة

سلوك مزامنة الموصل السابق

موارد إضافية

المقدمة

يصف هذا المستند الإطارات الزمنية لتغييرات Active Directory المراد مزامنتها إلى السحابة، وتحديثها عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتظهر في لوحة معلومات Umbrella.

مزامنة الأنواع والتوقيت

يتغير Active Directory (AD) إلى السحابة في نوعين أساسيين:

- مزامنة كاملة: يقوم الموصل بتنفيذ مزامنة كاملة لبيئة AD. تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

- مزامنة Delta: يقوم الموصل بمزامنة التغييرات التي تم إجراؤها منذ آخر مزامنة. وتستغرق هذه العملية أيضا بضع دقائق.

فرض المزامنة

- لتشغيل مزامنة دلتا، قم بإعادة تشغيل خدمة الموصل.

- لتشغيل مزامنة كاملة، قم بإزالة مجلد LDIF ثم أعد تشغيل خدمة الموصل.

- في حالة وجود موصلات متعددة في البيئة، قم بإعادة تشغيل جميع خدمات الموصلات.

سلوك مزامنة الموصل السابق

يتضمن أداء الموصل القديم هذا التسلسل:

1. تقوم بيئة الإعلان المحلية بنسخ التغييرات، ويقوم الموصل بتجميع هذه التغييرات، ثم يرسلها إلى السحابة. تستغرق هذه الخطوة عادة من 5 إلى 15 دقيقة. في البيئات التي يوجد فيها خادم Active Directory واحد فقط (وحدة التحكم بالمجال)، يستغرق التغيير عادة ما يصل إلى 5 دقائق للمعالجة وإرسال إلى مجموعة النظراء، وذلك حسب زمن انتقال الشبكة والمعالجة وحجم المؤسسة.

2. تقوم مجموعة النظراء بمعالجة شجرة AD واستيرادها إلى لوحة المعلومات والنهج. بالنسبة لأشجار الإعلانات الصغيرة، يستغرق ذلك أقل من 10 دقائق. بالنسبة لأشجار AD الكبيرة، تستغرق هذه العملية ساعتين أو أكثر. وبالنسبة للأشجار الكبيرة جدا التي يبلغ عدد مستخدميها عشرات الآلاف، تبدأ النتائج بالظهور بعد نحو ساعتين، مع عرض تدريجي للتغيرات مع إستمرار المعالجة على مدى عدة ساعات.

في حالة وجود خوادم AD متعددة، يمكن زيادة وقت المزامنة. يجب أن تقوم خوادم AD بنسخ التغييرات فيما بينها، وهذا يحدث عادة كل 15 دقيقة بشكل افتراضي. قم بالتخطيط لهذا الوقت الإضافي بالإضافة إلى القيم المذكورة أعلاه.

موارد إضافية

لمزيد من المعلومات حول النسخ المتماثل ل Active Directory، ارجع إلى المستند كيفية عمل مخطط النسخ المتماثل ل Active Directory.