المحتويات

المقدمة

نظرة عامة

المقدمة

يصف هذا المستند رموز الاستجابة (RCodes) لنظام اسم المجال الشائع (DNS) في سجلات استعلامات DNS.

نظرة عامة

يوضح هذا الجدول وظيفة رسائل إرجاع DNS الأكثر شيوعا والرسائل المقابلة (RCodes) التي قد تظهر في سجلاتك أثناء إجراء استعلام DNS. ولكل مشروع غرضه الخاص في البنية الأساسية ل DNS. عادة، ترى NOERROR (RCODE:0) عند القيام بمعظم الاستعراض الناجح. كل رموز الإرجاع الأخرى تعتبر أخطاء.

للحصول على قائمة شاملة بهذه الرموز، الرجاء مراجعة قسم DNS RCODEs في هذا الارتباط: معلمات نظام اسم المجال (DNS)

رسالة إرجاع DNS

رمز إستجابة DNS

الوظيفة

لا خطأ

RCODE:0

تم إكمال استعلام DNS بنجاح

فورمير

RCODE:1

خطأ في تنسيق استعلام DNS

سرفيل

RCODE:2

فشل الخادم في إكمال طلب DNS

Nxdomain

RCODE:3

اسم المجال غير موجود

notimp

RCODE:4

لم يتم تنفيذ الدالة

أبيا

RCODE:5

رفض الخادم الرد على الاستعلام

YxDomain

RCODE:6

الاسم الذي لا يمكن أن يكون موجودا

إكسركست

RCODE:7

RRset التي لا يمكن أن تكون موجودة، موجودة

نوتاوث

RCODE:8

الخادم غير مخول للمنطقة

نوتزون

RCODE:9

الاسم غير موجود في المنطقة