المحتويات

المقدمة

نظرة عامة

تم إنشاء تنبيه إيجابي خاطئ للمجالات التي تم عرضها حديثا

المقدمة

يوضح هذا المستند سبب إمكانية وضع علامة على المجالات كمجالات تم عرضها حديثا في Umbrella، حتى إذا تم تصنيفها مسبقا.

نظرة عامة

يمكن منح المجال حق الوصول قبل أن تدرك أنه قد تم تصنيفه كمجال تم عرضه حديثا (NSD). نظرا للمقياس الواسع لسجلات Umbrella DNS، لا تتم معالجة المجالات في نفس النظام المخصص لتحديد المجالات التي تم عرضها حديثا. وبدلا من ذلك، نستخدم نماذج البيانات لتصنيف معظم المجالات الجديدة في الوقت المناسب. ومع ذلك، بالنسبة للمجالات التي تحتوي على وحدات تخزين استعلام منخفضة جدا، يمكن تأجيل تصنيفها لأن هذه الاستعلامات لا تظهر في مجموعة البيانات النموذجية. لتحديد ما إذا كان مستوى صوت المجال منخفضا جدا، يمكنك إستخدام ميزة التحقيق > البحث الذكي في لوحة معلومات المظلة. يمكن أن يؤدي حظر معرفات الوحدة (NSD) إلى حدوث انقطاع، نظرا لأن معرف الشبكة (NSD) لا يشير بالضرورة إلى نشاط ضار.

تم إنشاء تنبيه إيجابي خاطئ للمجالات التي تم عرضها حديثا

يمكن فجأة وضع علامة NSD على المجالات التي تم تصنيفها بالفعل. تم اكتشاف المجالات التي تم عرضها حديثا من خلال حفظ استعلامات DNS التي كان عملاؤنا يشغلونها من قبل في قاعدة بيانات. إذا لم يكن هناك مجال في قاعدة بيانات NSD، فسيتم وضع علامة عليه كمجال تم عرضه حديثا. ومع ذلك، يتم نسخ سجلات الاستعلام المستخدمة لإنشاء قاعدة بيانات NSD بشكل كبير ويمكن أن تقوم تلك السجلات بوضع علامة خاطئة على مجال على أنه تم مشاهدته حديثا حتى إذا كان المجال قيد الاستخدام لفترة من الوقت. على سبيل المثال، إذا كان المجال www.example.com" قيد الاستخدام بالفعل ولكن تم وضع علامة عليه حديثا، فمن المحتمل أنه لم يتم العثور عليه في العينات السابقة وتم وضع علامة على المجال ك NSD.