المحتويات

المقدمة

نظرة عامة

مدة الوصول

نظرة عامة على تقرير النشاط

قيود قائمة الوجهة

تمكين فحص HTTPS

إنشاء صفحة تحذير مخصصة

القرار

المقدمة

يصف هذا المستند فهما شاملا لميزة إجراء القاعدة Warn (التحذير) وتكوينها والقيود المقترنة بها داخل Cisco Umbrella.

نظرة عامة

عندما يحاول مستخدم الوصول إلى موقع ويب مصنف تحت فئة التحذير في Cisco Umbrella، فإنه يواجه صفحة تحذير. للمتابعة، يجب على المستخدمين النقر عبر صفحة التحذير.

مدة الوصول

عند النقر عبر صفحة التحذير، يتم منح حق الوصول إلى الوجهة المطلوبة لفترة محدودة مدتها ساعة واحدة. بعد هذه الفترة، تظهر صفحة التحذير مرة أخرى، وتطلب من المستخدمين النقر مرة أخرى من أجل الوصول المستمر.

نظرة عامة على تقرير النشاط

يتم تسجيل تفاعلات صفحة التحذير ضمن تقارير أنشطة Umbrella، مما يوفر للمسؤولين رؤى حول تفاعلات المستخدم والتحذيرات التي يتم تشغيلها بواسطة ميزة إجراء قاعدة التحذير.

قيود قائمة الوجهة

يؤدي تمكين ميزة التحذير إلى تقييد الوصول إلى قوائم الوجهة. يتعذر على المستخدمين تحديد خيار القائمة الوجهة لمواقع الويب المصنفة تحت "تحذير".

تمكين فحص HTTPS

لفرض ميزة "التحذير من الصفحة" بشكل فعال، يجب تمكين فحص HTTPS داخل Cisco Umbrella. يقوم فحص HTTPS بفك تشفير حركة مرور HTTPS وفحصها، مما يتيح ل Umbrella فرض صفحات التحذير للاتصالات المشفرة.

إنشاء صفحة تحذير مخصصة

لدى المسؤولين خيار إنشاء صفحة تحذير مخصصة باستخدام المراسلات المخصصة. يمكن تحديد صفحة التحذير المخصصة هذه عند إضافة قواعد إلى القواعد، مما يوفر للمستخدمين تجربة تحذير مخصصة.

للحصول على تعليمات مفصلة حول إنشاء صفحة تحذير مخصصة ومعلومات إضافية حول تكوين إجراء التحذير، الرجاء الرجوع إلى الوثائق الرسمية: إنشاء صفحة تحذير مخصصة.

ملاحظة: تؤثر أي إستثناءات لقائمة فك التشفير الانتقائية على قدرة الوكيل على فرض سياسات وميزات معينة، وتكون صفحة التحذير واحدة منها.

القرار

يعد فهم تكوين إجراء القاعدة WARN والقيود المرتبطة به أمرا أساسيا لتنفيذ سياسات أمان فعالة داخل Cisco Umbrella. من خلال الاستفادة من صفحات التحذير وفحص HTTPS، يمكن للمؤسسات تحسين حالة الأمان الخاصة بها وضمان تجارب إستعراض آمنة للمستخدمين.