المحتويات

المقدمة

معلومات

المقدمة

بدءا من 22 أكتوبر 2021، أصبح بإمكان عملاء Umbrella الآن الاتصال بأحدث مركز بيانات طرفي في Querétaro بالمكسيك للحصول على خدمات SIG الكاملة، بما في ذلك DNS وبوابة الويب الآمنة وجدار الحماية الذي توفره السحابة.

معلومات

تم إنشاء منطقة جديدة لاتصالات نفق IPsec: LA-1. والأعضاء الأساسيون لهذه المنطقة هم كويريتارو وميامي، فلوريدا. وسيحل محل ميامي في المستقبل بلد آخر من بلدان أمريكا اللاتينية يحمل عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص به. يمكن للعملاء إستخدام Atlanta لتجاوز الأعطال تلقائيا أو تكوين مركز بيانات آخر يدويا لأنفاق النسخ الاحتياطي.

هذا الطراز الجديد من مراكز البيانات المتطورة يتوسع بسرعة فائقةشبكة عالمية. نظرا لبنية الشبكة المبتكرة التي نوفرها عبر الشبكة، سيقوم معظم العملاء في المنطقة بالاتصال تلقائيا بمركز البيانات الجديد هذا.

وكذلك، بينما نسعى جاهدين للحفاظ على وقت عمل فائق لجميع مراكز البيانات التابعة لنا، تعمل ميزة توجيه البيانات المدمجة على توجيه حركة المرور بشكل سلس وتلقائيا إلى أقرب مركز بيانات آخر لأي سبب يكون مركز البيانات غير متوفر.