المحتويات

المقدمة

مدة البقاء (TTL) لذاكرة التخزين المؤقت للإعلان

مهلة GUID لمضيف AD

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية ضبط إعدادات ذاكرة التخزين المؤقت للمستخدم على الجهاز الظاهري بحيث تتناسب مع بيئتك على أفضل نحو للاستمتاع بأكثر الخبرات تناسقا. يقوم الجهاز الظاهري بتخزين AD للمستخدمين وأسماء الكمبيوتر مقابل عناوين IP للمصدر الفريد الخاص بهم.

تتطلب هذه التغييرات الإصدار 2.4.6+ من الجهاز الظاهري.

مدة البقاء (TTL) لذاكرة التخزين المؤقت للإعلان

يحدد هذا الإعداد المدة (بالثواني) التي يتم خلالها تعيين مستخدم/كمبيوتر AD على عنوان IP في حالة عدم إنشاء حركة مرور DNS من عنوان IP هذا. التقصير 43200 ثاني (12 ساعة).

بشكل افتراضي يتم تخزين مستخدم AD مؤقتا حتى:

- يقوم مستخدم جديد بتسجيل الدخول إلى عنوان IP. تتجاوز سجلات المستخدم الجديد المستخدمين القدامى.

- لم تكن هناك حركة مرور من المصدر IP للفترة الزمنية المحددة. وهذا يشير إلى أنه قد تمت على الأرجح إعادة تعيين عنوان IP إلى جهاز كمبيوتر آخر بواسطة خادم DHCP.

للحصول على أفضل تجربة، نوصي بضبط انتهاء صلاحية ذاكرة التخزين المؤقت ل AD لمطابقة وقت تأجير DHCP الخاص بك. هذا يعني أن الجهاز الظاهري ينتهي دائما من صلاحية المستخدم قبل أن يتمكن خادم DHCP من إعادة تعيين عنوان IP.

- للوصول إلى ميزة Virtual Appliance Restricted Shell، اضغط على CTRL+B على وحدة التحكم الخاصة بها.

- لعرض الإعدادات الحالية، قم بتشغيل الأمر التالي: config admap show-timeout.

- لإنشاء مهلة جديدة، قم بتشغيل الأمر التالي: config admap set-user-timeout .

- كرر هذه الخطوات على كل جهاز ظاهري.

ملاحظة: يجب تغيير هذا الإعداد بحذر. يؤدي تعيين وقت تخزين مؤقت قصير إلى نتائج غير متناسقة. يتطابق هذا الخيار بشكل عام مع وقت تأجير DHCP الخاص بك.

مهلة GUID لمضيف AD

يحدد هذا الإعداد المدة اللازمة للاحتفاظ بالمعرفة الخاصة بجهاز كمبيوتر AD عند تسجيل دخول مستخدم AD جديد إلى عنوان IP. الإعداد الافتراضي هو 0 ثوانٍ; يتم مسح أجهزة كمبيوتر AD على الفور عند تسجيل دخول مستخدمين جدد. يعد السلوك الافتراضي مرغوبا فيه في البيئات التي لا يقوم فيها المستخدمون بمشاركة محطات العمل. يشير مستخدم جديد عادة إلى أنه قد تم إعادة تعيين عنوان IP وأن اسم الكمبيوتر الذي تم تخزينه مؤقتا غير صحيح. تتم إعادة ملء معلومات الكمبيوتر عندما يكون هناك حدث تسجيل دخول آخر إلى AD Computer.

يمكن نسخ هذا الإعداد في السيناريوهات التالية:

- عندما يقوم المستخدمون بمشاركة أجهزة الكمبيوتر بشكل متكرر وتحتاج إلى وضع سياسات تستند إلى اسم كمبيوتر AD.

- عند إستخدام خادم طرفي وتحتاج إلى إنشاء نهج يستند إلى اسم كمبيوتر AD الخاص به.

في هذه السيناريوهات، يمكن إعطاء قيمة (بالثواني) للإعداد بحيث يتم الاحتفاظ بجهاز كمبيوتر AD لفترة أطول. نوصي ب 600 ثانية:

- للوصول إلى ميزة Virtual Appliance Restricted Shell، اضغط على CTRL+B على وحدة التحكم الخاصة بها.

- لعرض الإعدادات الحالية، قم بتشغيل الأمر التالي: config admap show-timeout.

- لإنشاء مهلة جديدة، قم بتشغيل الأمر التالي: config admap set-host-timeout .

- كرر هذه الخطوات على كل جهاز ظاهري.

ملاحظة: يجب تغيير هذا الإعداد بحذر وترك كافتراضي في معظم السيناريوهات. الرجاء الاتصال بدعم Umbrella للحصول على مزيد من المعلومات.