المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

إستعدادا لإصدار جهاز ThreatGrid 3.0، يلزم إعادة تعيين الجهاز المحدد من أجل أداء تنسيق القرص المنخفض المستوى المطلوب للإصدار مما يؤدي إلى تدمير جميع البيانات الموجودة على الجهاز.

تمت المساهمة بواسطة T.J. Busch، مهندس TAC من Cisco.

المتطلبات الأساسية

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- جهاز ThreatGrid من Cisco

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

لقد تلقيت الإشعار على جهاز ThreatGrid:

This appliance was initially installed with a software release prior to 2.7.0, and has not had its datastore reset

after 2.7.0 or later was installed.

The 3.0 software release only supports the new storage format introduced with 2.7.0, and cannot be installed without first

performing a data reset (which will delete all content and recreate the datastore in the new format).

This can be done at any time before the appliance 3.0 release is installed.

A data reset will be required before the appliance 3.0 release can be installed.

Be sure the backup system has been running for 48 hours without any failure reports before performing this reset,

and that you have downloaded your backup encryption key.

Contact customer support for any question

الحل

ملاحظة: لا يوجد تأثير/خطر على الإنتاج لفقد البيانات على الجهاز حتى يتم إصدار الأمر destroy data على الجهاز وتبدأ العملية

إستعدادا لإصدار جهاز ThreatGrid 3.0، يلزم إعادة تعيين الجهاز المحدد من أجل أداء تنسيق القرص المنخفض المستوى المطلوب للإصدار مما يؤدي إلى تدمير جميع البيانات الموجودة على الجهاز. لمنع فقدان البيانات إلى الجهاز، يجب تكوين TGA لإجراء نسخ إحتياطي لمشاركة NFS ثم إستعادة البيانات بمجرد اكتمال التنسيق. ومن أجل إكمال هذا، يعد ذلك أمرا حيويا لضمان تشغيل النسخ الاحتياطي بنجاح لمدة 48 ساعة على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من نسخ مفتاح التشفير إحتياطيا لأنه سيحتاج إلى إستيراده إلى TGA لاستعادة البيانات.

تحذير: إذا قمت ب "تدمير البيانات"، فسيتم إعادة تعيين جميع تكوينات البرامج. لن يتم تعديل تكوين CIMC ولكن ستتم إزالة التكوين على Admin، Clean، Dirty Interface configuration. لذلك، مع تعطيل أجهزة ThreatGrid من M5 التي تحتوي على واجهة CIMC، يجب التأكد من أن لدينا وصول فعلي إلى الجهاز باستخدام لوحة مفاتيح وشاشة لإعادة تكوين إعدادات الواجهة وعناوين IP قبل محاولة هذه الخطوة.

تحذير: لا يمكن إسترداد مفاتيح التشفير بمجرد إنشاؤها من النظام. تأكد من إجراء نسخ إحتياطي للمفتاح إلى موقع آمن لمنع فقدان البيانات