المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

المقدمة

يصف هذا المستند أسباب عدم وجود نماذج وأجهزة في لوحة معلومات جهاز ThreatGrid (TGA) الحالي وكيفية تكوين TGA للقيام بذلك.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- جهاز ThreatGrid من Cisco

- مركز إدارة FireSIGHT التابع لشركة Cisco

- أجهزة أمان الويب والبريد الإلكتروني من Cisco

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

بشكل افتراضي، يقوم TGA بوضع المستخدمين الأساسيين في المؤسسة الأولية ويضع أجهزة التكامل في مؤسسة منفصلة تبدأ بتردد VRT.  يمكن نقل الأجهزة إلى المؤسسة الأولية بحيث تظهر العينات المرسلة لاحقا تحت لوحة المعلومات.

ملاحظة: لا تقوم العينات التي تم إرسالها من قبل بنقل لوحات المعلومات وتظل في الموقع الحالي.

التكوين

ملاحظة: في قطاع TGA، حدد أي عقدة لإكمال الإجراء المطلوب. يجب إكمال الإجراء مرة واحدة فقط لكافة العقد لتعكس لوحة المعلومات المحدثة.

الخطوة 1.  سجل الدخول إلى الواجهة النظيفة ل TGA باستخدام مسوغات Admin.

الخطوة 2.  انتقل إلى الإدارة > إدارة المؤسسة.

الخطوة 3.  يتم إدراج مؤسسات متعددة، المؤسسة الأولية ومؤسسة واحدة على الأقل لها VRT في الاسم (في حالة عدم وجود مجموعة VRT، قم باستكشاف أخطاء الاتصال وإصلاحها بين جهاز التكامل و TGA).

الخطوة 4.  انتقل إلى إدارة > إدارة المستخدمين.

الخطوة 5.  راجع المستخدمين ولاحظ المؤسسة التي يعد الجهاز/المستخدم جزءا منها.

الخطوة 6.  كرر الإجراء الخاص بكل جهاز/مستخدم يحتاج إلى النقل.

الخطوة 1. حدد كل جهاز من مجموعة VRT وحدد تغيير المؤسسة في الزاوية العلوية اليمنى.

الخطوة 2. اكتب اسم المؤسسة المشار إليها في الخطوة 5.

الخطوة 3.  طقطقة تغيير.

الخطوة 4. انتقل إلى إدارة > إدارة المستخدمين وتأكد من نقل الجهاز. تظهر كافة النماذج التي يتم إرسالها في المستقبل على لوحة المعلومات الخاصة بالجهاز/المستخدم.