المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

أدلة ترقية وتنزيلات البرامج

مصفوفة دعم الأجهزة

المدير مجمع التدفق

مخزن البيانات

مستشعر التدفق

مدير Flow Replicator/UDP

مصفوفة توافق التطبيقات

تدقيق مشفر ETA

مصنف المضيف

مخططات الشبكة ومنشئ التقارير (يتم دمج منشئ التقارير في المنتج بدءا من 7.4.0)

تحليلات الأمان والتسجيل في PREM (مدمج في المنتج الذي يبدأ من 7.5.1) وتقييم الرؤية

ترقيات حسب الإصدار

ترقية الإصدار 7.3.x إلى 7.4.x

ترقية الإصدار 7.4.x إلى 7.5.x

الخطوط الزمنية لدعم البرامج

إشعارات نهاية العمر (EOL)

FlexNet EOL

تحليلات التهديد العالمي (GTA) EOL

ترقية التخطيطات والتحذيرات

المقدمة

يصف هذا المستند بعض معلومات أفضل الممارسات حول الترقيات إلى تحليلات الشبكة الآمنة (SNA) (المعروفة سابقا باسم Stealthwatch).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يدعم SNA الترقيات من إصدار رئيسي واحد فقط إلى الإصدار التالي. (على سبيل المثال من 7.3.x إلى 7.4.x أو 7.4.x إلى 7.5.x) لا يتم دعم عمليات تخطي الإصدار. إذا كان المستخدم مرتاحا لإعادة ضبط جميع البيانات إلى حالة إعدادات المصنع الافتراضية، يمكن تعويض جهاز، فيمكن تثبيت جهاز VM جديد.

أدلة ترقية وتنزيلات البرامج

- يمكن العثور على البرامج والأدلة للإصدارات 7.3.2 والإصدارات الأحدث في Cisco Software Central

- لم تعد البرامج والأدلة الخاصة بالإصدارات السابقة على 7.3.2 متوفرة

مصفوفة دعم الأجهزة

يتم سحب المعلومات الواردة في هذا القسم من دليل مصفوفة دعم أجهزة وبرامج تحليل الشبكة الآمنة من Cisco اعتبارا من الإصدار 7.5.3.

المدير مجمع التدفق

مخزن البيانات

مستشعر التدفق

مدير Flow Replicator/UDP

مصفوفة توافق التطبيقات

يتم سحب المعلومات الواردة في هذا القسم من مصفوفة توافق إصدار تطبيقات تحليلات الشبكة الآمنة

تدقيق مشفر ETA

مصنف المضيف

مخططات الشبكة ومنشئ التقارير (يتم دمج منشئ التقارير في المنتج بدءا من 7.4.0)

تحليلات الأمان والتسجيل في PREM (مدمج في المنتج الذي يبدأ من 7.5.1) وتقييم الرؤية

ترقيات حسب الإصدار

ترقية الإصدار 7.3.x إلى 7.4.x

الترقيات إلى الإصدارات: 7-4-0 و 7-4-1 و 7-4-2

تنزيلات البرامج: تتوفر البرامج من Cisco Software Central

دليل الترقية: تحديث الدليل ل 7.3.x إلى 7.4.0 أو 7.4.1

دليل الترقية: تحديث الدليل من 7.3.x إلى 7.4.2

ترقية الإصدار 7.4.x إلى 7.5.x

الترقيات إلى الإصدارات: 7.5.0، 7.5.1، 7.5.2، 7.5.3

تنزيلات البرامج: تتوفر البرامج من Cisco Software Central

دليل الترقية: تحديث الدليل من 7.4.x إلى 7.5.0

دليل الترقية: تحديث الدليل ل 7.4.x و 7.5.0 إلى 7.5.1

دليل الترقية: تحديث الدليل ل 7.4.x و 7.5.x إلى 7.5.2

دليل الترقية: تحديث الدليل ل 7.4.x و 7.5.x إلى 7.5.3

الخطوط الزمنية لدعم البرامج

عادة ما يتم تغطية الإصدار بموجب صيانة البرامج لمدة 12 شهرا بعد الإصدار، كما أنه يتلقى إصلاحات خاصة بالضعف والأمان لمدة 18 شهرا بعد الإصدار. يتوفر المزيد من المعلومات حول نموذج إصدار برنامج SNA والجدول الزمني لدعم الإصدار من نموذج إصدار برنامج Cisco Stealthwatch® ونشرة المنتج الخاصة بالخط الزمني لدعم الإصدار.

يسرد هذا الجدول الجداول الزمنية للدعم بدءا من الإصدار 7.1.1 وما بعده.

الإصدار

تاريخ الإصدار

نهاية صيانة البرامج (EoS)

نهاية دعم الثغرات والأمان (EoVSS)

7.5.3*

25 أغسطس، 2025 م

25 أغسطس، 2026 م

25 فبراير، 2027 م

7.5.2

24 فبراير، 2025 م

24 فبراير، 2026 م

24 أغسطس، 2026 م

7.5.1

19 أغسطس، 2024 م

19 أغسطس، 2025 م

19 فبراير، 2026 م

7.5.0

22 يناير، 2024 م

22 يناير 2025,

22 يوليو، 2025 م

7.4.2

26، و2023March

26 مارس 2024,

26 سبتمبر، 2024 م

7.4.1

09، و2022May

09 2023May,

09 نوفمبر، 2023 م

7.4.0

02 نوفمبر، 2021 م

02 نوفمبر، 2022 م

02، و2023May

7.3.2

01 يونيو، 2021 م

01 يونيو، 2022 م

01 ديسمبر، 2022 م

7.3.1

04 فبراير، 2021 م

04 فبراير، 2022 م

04 أغسطس، 2022 م

7.3.0

03 سبتمبر، 2020 م

03 سبتمبر، 2021 م

03 مارس، 2022 م

7.2.1

17 يونيو، 2020 م

17 يونيو، 2021 م

01 يوليو، 2022 م

7.1.1

16 أغسطس، 2019 م

16 أغسطس، 2020 م

01 يوليو، 2022 م

* يشير إلى الإصدار الموصى به حاليا

إشعارات نهاية العمر (EOL)

FlexNet EOL

تم منح ترخيص FlexNet إلى نهاية العمر الافتراضي في 31 ديسمبر 2022. تم نقل جميع تراخيص SNA إلى الترخيص الذكي من CiSco.

تحليلات التهديد العالمي (GTA) EOL

ومن المقرر أن يبدأ التقييم العالمي للتجارة في 31 يوليو/تموز 2024. يناقش إشعار نهاية العمر الافتراضي أيضا خيارات الترحيل.

ترقية التخطيطات والتحذيرات

الرقم 1: تجاوز فشل SMC: بمجرد بدء عملية ترقية، لا تقم بتجاوز فشل SMC حتى تتم ترقية جميع الأجهزة، قد يؤدي ذلك إلى عدم تشغيل النظام.