المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الإجراء

الخطوة 1. تنزيل ملف ISO

الخطوة 2. تثبيت الصورة من وحدة تحكم KVM

التحقق من الصحة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند عملية إعادة تثبيت برنامج تحليلات الشبكة الآمنة (SNA) من Cisco عن بعد على نماذج أجهزة UCS.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- تحليلات الشبكة الآمنة من Cisco

- وحدة التحكم المتكاملة في الإدارة (CIMC) من Cisco

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى المكونات التالية:

- مستشعر التدفق Cisco 4240 (أجهزة M5)

- CIMC الإصدار 4.1(1d)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الإجراء

يتمثل الإجراء المقترح في إعادة تثبيت نظام تشغيل SNA (OS) عن بعد من خلال وحدة التحكم في الجهاز الظاهري (KVM) المستندة إلى Kernel من وحدة التحكم CIMC. ولإنجاز ذلك، استمر على النحو التالي:

الخطوة 1. تنزيل ملف ISO

يلزم وجود ملف ISO لطراز الجهاز القابل للتطبيق لإعادة تثبيت نظام تشغيل SNA. لتنزيل ملف ISO المطلوب:

1. انتقل إلى Cisco Software Central، https://software.cisco.com.

2. في قسم التنزيل والترقية، حدد تنزيل البرامج.

3. اكتب تحليلات الشبكة الآمنة في حقل تحديد منتج. اضغط على المفتاح Enter.

4. حدد نموذج الجهاز الظاهري القابل للتطبيق.

ملاحظة: لا يوجد ملف ISO إلا في الإصدار الظاهري للجهاز. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى إعادة تثبيت نظام تشغيل SNA لجهاز مجمع التدفق 4210، فيجب عليك تحديد مجمع التدفق الظاهري.

5. تحت تحديد نوع برنامج، حدد برنامج نظام تحليلات الشبكة الآمنة، ثم حدد إصدار البرنامج المطلوب.

6. تحديد موقع ملف ISO المطلوب لنموذج الجهاز الظاهري.

7. تنزيل الملف (الملفات).

الخطوة 2. تثبيت الصورة من وحدة تحكم KVM

1. سجل الدخول إلى CIMC.

2. انقر فوق تشغيل لوحة المفاتيح والفيديو والماوس (KVM) في الجانب العلوي الأيسر من الشاشة.

3. بمجرد أن تقوم وحدة التحكم في لوحة المفاتيح والفيديو والماوس بإطلاق وسائط افتراضية محددة > تنشيط الأجهزة الافتراضية.

4. انتظر حتى يتم إنشاء الاتصال.

5. انقر فوق الوسائط الظاهرية > تخطيط القرص المضغوط/قرص DVD.

6. تصفح ملف ISO الذي تم تنزيله في الخطوة 1 وانقر فوق تخطيط محرك الأقراص.

7. انقر فوق الوسائط الظاهرية لتأكيد تعيين الملف الصحيح على محرك أقراص CD/DVD.

8. حدد الطاقة > نظام إعادة الضبط (التمهيد الدافئ) لبدء عملية إعادة التمهيد.

9. عند الطلب، اضغط F6 لإدخال قائمة التمهيد.

10. حدد جهاز بدء تشغيل Cisco vKVM-Mapped vDVD1.xx واضغط ENTER.

11. تبدأ عملية التثبيت من محرك الأقراص المضغوطة/أقراص DVD الظاهري.

12. انتظر حتى يكتمل تثبيت نظام التشغيل.

13. تتم إعادة تشغيل الجهاز بمجرد تثبيت نظام التشغيل بنجاح.

14. بدء التشغيل باستخدام نظام تشغيل Stealthwatch (SNA).

عند هذه النقطة، تكون عملية إعادة التثبيت قد اكتملت.

التحقق من الصحة

إذا كانت عملية إعادة التثبيت ناجحة، فيجب مطالبتك بشاشة تسجيل الدخول بمجرد تمهيد الجهاز.

معلومات ذات صلة

- للحصول على مساعدة إضافية، يرجى الاتصال بمركز المساعدة التقنية (TAC). يلزم عقد دعم صالح: جهات اتصال دعم Cisco في جميع أنحاء العالم.

- يمكنك أيضا زيارة مجتمع تحليلات الأمان من Cisco هنا.

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems