المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

قبل البدء

الأدوات والأجهزة المطلوبة

إزالة الوحدة النمطية أو غطاء الفتحة

إدراج وحدة نمطية أو غطاء فتحة

المقدمة

بدلا من تكوين المنفذ الثابت المعتاد لأغلب أجهزة الأمان المتطورة، تتيح لك قابلية تعديل أجهزة 8000 Series إمكانية إختيار عدد الواجهات ونوعها وتغييرها. يتم إدراج وحدات شبكة متعددة (NetMods) في أجهزة 8000 Series لتخصيص تكوين الواجهة لمطابقة متطلبات الشبكة. يوضح هذا المستند كيفية إدراج NetMod وإزالته في جهاز أمان FirePOWER من السلسلة 8000.

تحذير: إذا قمت بتثبيت NetMod في فتحة غير متوافقة على جهازك أو إذا لم يكن NetMod غير متوافق مع نظامك، تظهر رسالة خطأ أو تحذير في واجهة الويب على إدارة مركز الدفاع عند محاولة تكوين NetMod.

المتطلبات الأساسية

قبل البدء

قبل البدء، استعد لإدراج الوحدة النمطية أو إزالتها باستخدام الإرشادات التالية:

- التعرف على جميع أجزاء الأجهزة والوحدات النمطية.

- حدد الفتحات التي تريد تثبيت NetMods بها.

- التعرف على الفتحات الصحيحة لوحدات التجميع لديك.

- تأكد من وجود حقائب EMI في مكانها.

- افصل جميع أسلاك الطاقة من الجهاز.

تحذير: لا يمكنك تبديل الوحدات النمطية على الساخن. يجب إيقاف تشغيل كل من محوري الطاقة وفصلهما من الجهاز قبل إدراج وحدات النمطية أو إزالتها.

تحذير: أستخدم ممارسات التفريغ الإلكتروستاتيكي (ESD) المناسبة مثل إرتداء حبال المعصم واستخدام سطح عمل ESD عند التعامل مع الوحدات. قم بتخزين الوحدات غير المستخدمة في حقيبة أو صندوق محركات الأقراص الصلبة (ESD) لمنع التلف.

الأدوات والأجهزة المطلوبة

- مفك T8 Torx

- جهاز أمان FirePOWER لسلسلة 8000

إزالة الوحدة النمطية أو غطاء الفتحة

الخطوة 1: قم بإزالة براغي T8 Torx من رافعة الوحدة النمطية وحجزه باستخدام المفك T8 Torx.

الخطوة 2: اسحب الرافعة بعيدا عن الوحدة لتحرر المزلاج.

الخطوة 3: انسخ الوحدة النمطية من الفتحة.

إدراج وحدة نمطية أو غطاء فتحة

الخطوة 1: قم بإزالة براغي T8 Torx من رافعة الوحدة النمطية وحجزه باستخدام المفك T8 Torx.

الخطوة 2: اسحب الرافعة بعيدا عن الوحدة لفتح المزلاج.  يمكن رؤية الطرف القريب من المزلاج.  الطرف البعيد من المزلاج موجود داخل الوحدة.

الخطوة 3: أدخل الوحدة النمطية في الفتحة حتى يدخل الطرف البعيد من المزلاج داخل الفتحة ويلمس الطرف القريب من المزلاج الجزء الخارجي من الفتحة.

الخطوة 4: اضغط على الرافعة باتجاه الوحدة النمطية بحيث تقوم المزلاج بدمج الوحدة النمطية وسحبها إلى الفتحة.

الخطوة 5: اضغط بشكل ثابت على فتحة المسمار لدفع المقبض بالكامل مقابل الوحدة لتأمين المزلاج.

الخطوة 6: أدخل مسمار التوركس المحجوز T8 في العتلة وقم بربطه.