المحتويات

المقدمة

س. هل من الممكن تثبيت كل من CSM وخادم التحكم في الوصول الآمن (ACS) من Cisco على نظام واحد؟

س. لماذا يكون النظام بطيئا بشكل غير مقبول عند إستخدام إعداد برنامج VMware؟

س. لماذا يتوقف التثبيت ويعرض مركز مراقبة للأداء

(MCP)/ خطأ في Resource Manager Essentials (RME) عند الترقية من إصدار سابق من CSM إلى الإصدار 4.3 أو إصدار أحدث؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند مشاكل التثبيت الشائعة التي تواجه مع Cisco Security Manager، الإصدار 4.3 (CSM 4.3). بينما يركز هذا وثيقة على CSM 4.3، من الممكن أن نفس المشاكل والحلول تنطبق على إصدارات أخرى أيضا.

س. هل من الممكن تثبيت كل من CSM وخادم التحكم في الوصول الآمن (ACS) من Cisco على نظام واحد؟

ألف - يوصى بعدم القيام بذلك. لا يتم دعم وجود CSM و ACS على نفس الخادم.

س. لماذا يكون النظام بطيئا بشكل غير مقبول عند إستخدام إعداد برنامج VMware؟

ألف - تبين أن النظم التي لديها وحدة معالجة مركزية واحدة مخصصة لها أداء غير مقبول لبعض أنشطة النظام. تأكد من وجود وحدتي معالجة مركزية (CPU) أو أكثر تقوم بتشغيل CSM المتصلة بالجهاز الظاهري.

س. لماذا يتوقف التثبيت ويعرض مركز مراقبة للأداء

(MCP)/ خطأ في Resource Manager Essentials (RME) عند الترقية من إصدار سابق من CSM إلى الإصدار 4.3 أو إصدار أحدث؟

لا يتم إستخدام A. MCP و RME في الإصدار 4.0 من الخدمات المشتركة، والذي يتم تقديمه في CSM 4.3. قم بإزالة تثبيت مكونات MCP/RME لمتابعة التثبيت.

معلومات ذات صلة

- دليل الترقية والتثبيت Cisco Security Manager 4.3

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems