المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

إنشاء بيانات اعتماد API في لوحة معلومات أمان Tetration

دمج وحدة Tetration النمطية في SecureX

التحقق من الصحة

دليل الفيديو

المقدمة

يصف هذا المستند العملية المطلوبة لدمج Cisco SecureX والتحقق منه مع Cisco Tetration.

تمت المساهمة من قبل خوان كاستيليرو وأوريل توريس، تحرير خورخي نافاريتي، مهندسي TAC من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- الحماية المتقدمة لنقاط النهاية من البرامج الضارة من Cisco

- لوحة معلومات أمان Tetration

- التنقل الأساسي في وحدة تحكم SecureX

- المحاكاة الافتراضية الاختيارية للصور

المكونات المستخدمة

- لوحة معلومات TetrationVSecurity

- حساب مسؤول Tetration

- SecureX Console، الإصدار 1.54

- حساب مسؤول SecureX

- Microsoft Edge الإصدار 84.0.522.52

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يعمل النظام الأساسي Cisco Tetration على مواجهة تحديات أحمال العمل وأمان التطبيقات التي توفر التجزئة الدقيقة وقدرات اكتشاف الأخطاء القائمة على السلوك عبر البنية الأساسية للسحابة المختلطة، وتوفر وحدة Tetration 3 إطارات.

حمولات العمل والجرد المعرضين للتأثر بواسطة Tetration: مقاييس تصف حمولات العمل ذات مواطن الضعف المعروفة وإجمالي عدد المخزون.

مقاييس نهج Tetration: مقاييس تصف سياسات التقسيم المكونة.

ملخص عملاء برامج Tetration: المقاييس التي تصف عوامل البرامج المتصلة.

التكوين

إنشاء بيانات اعتماد API في لوحة معلومات أمان Tetration

في لوحة معلومات أمان Tetration، يتم إنشاء واجهات API جديدة

- سجل الدخول إلى لوحة معلومات أمان Tetration بامتيازات الإدارة.

- في وحدة التحكم، انتقل إلى حسابك > مفاتيح API.

- انقر على إنشاء مفتاح API

- تحديد العناصر التالية:

1. إدارة مستشعر SW: واجهة برمجة تطبيقات لتكوين مستشعرات SW ومراقبتها.

2. بحث التدفق والجرد: API للاستعلام عن التدفقات وعناصر المخزون في مجموعة Tetration.

3. المستخدمون والأدوار وإدارة النطاق: API لمالكي النطاق الجذر لقراءة/إضافة/تعديل/إزالة المستخدمين والأدوار والنطاقات.

4. إدارة التطبيقات والسياسات: واجهة برمجة التطبيقات (API) لإدارة التطبيقات وتنفيذ السياسات.

هام: استرد هذه القيم قبل إغلاق مربع الحوار؛ لا يمكن إسترداد معلومات واجهة برمجة التطبيقات التي تم إنشاؤها بمجرد إغلاق علامة التبويب.

- حفظ بيانات اعتماد API

- لإنشاء الرمز المميز للتكامل، انتقل إلى tetration-securex.link/setup

- تقديم عنوان URL الخاص ب Tetration وبيانات اعتماد API

- انقر فوق إنشاء رمز مميز

- نسخ الرمز المميز للتكامل

دمج وحدة Tetration النمطية في SecureX

تمتع بدمج تقنية Tetration مع SecureX لزيادة إمكانية الرؤية فيما يتعلق بصحة نظام Tetration لديك وكشف حمولات العمل الضعيفة وتتبع سياسة التجزئة وتفاعل مع انحرافات السلوك.

- في وحدة تحكم SecureX، انتقل إلى عمليات التكامل>انقر فوق إضافة وحدة نمطية جديدة

- انتقيت ال cisco Tetration وحدة نمطية وطقطقة يضيف وحدة نمطية جديدة

- تسمية الوحدة النمطية

- الصق الرمز المميز وانقر فوق حفظ

التحقق من الصحة

تحقق من عرض المعلومات من لوحة معلومات أمان Tetration في لوحة معلومات SecureX.

- انتقل على SecureX إلى لوحة المعلومات

- انقر على لوحة معلومات جديدة واسمها

- حدد وحدة Tetration النمطية التي تم إنشاؤها مسبقا

- حدد المربعات، حيث يتم إضافة كل المربعات لهذا الدليل

- انقر حفظ

- حدد الإطار الزمني وتحقق إذا ما كانت البيانات من Tetration معروضة بشكل آمن

إذا حدثت مشاكل ولم يتم عرض أي بيانات، راجع تطبيق مفاتيح API بشكل صحيح. وإذا إستمرت المشكلة، فاتصل بفريق الدعم.

دليل الفيديو