المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند سبب حدوث خطأ في شريط X الآمن بمركز إدارة StealthWatch وكيفية حل المشكلة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco Secure X

- الاستجابة للتهديدات من Cisco (CTR)

- وحدة تحكم إدارة Cisco Stealthwatch (SMC)

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

تظهر SMC خطأ في شريط SMC على الرغم من إظهار اتصال تم تكوينه بشكل صحيح ب Secure X ضمن إعدادات Secure X (Secure X و SSE)

الحل

نظرا للامتيازات الإضافية اللازمة لاستخدام الشريط، يجب إعادة إنشاء بيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات بالنطاقات الموسعة المحددة والتطبيقية على عنصر التحكم في الشبكة (SMC).

الخطوة 1. انتقل إلى https://visibility.amp.cisco.com/settings/apiClients

الخطوة 2. قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد التي تستخدمها لتسجيل الدخول إلى CTR/Secure X إذا طلب منك ذلك

الخطوة 3. انقر فوق إنشاء عميل واجهة برمجة تطبيقات (API)

الخطوة 4. أدخل المعلومات المطلوبة في الحقول المقابلة:

اسم العميل: أي اسم وصفي

النطاقات: يلزم توفر جميع النطاقات

الوصف: التفاصيل الاختيارية

الخطوة 5. انقر فوق إضافة عميل جديد

الخطوة 6. إدخال معرف واجهة برمجة تطبيقات العميل الذي تم إنشاؤه والمفتاح إلى صفحة إعدادات SMC Secure X

https://

/sw-smc/sw-configuration-ctr

الخطوة 7. انتقل إلى لوحة معلومات SMC. تعمل لوحة معلومات X الآمنة كما هو متوقع.