المحتويات

المقدمة

إجراءات التبليغ المسبق

تحميل لقطة كلاسيكية

تنفيذ عمليات التحقق من سلامة نظام المجموعة من خلال عملية التحقق المسبق من الترقية

إجراء إيقاف تشغيل نظام المجموعة

إيقاف تشغيل نظام المجموعة

إجراءات النقل

ظلت عناوين IP والشبكات الفرعية دون تغيير

تأكد من سلامة الكابلات

خطوات ما بعد النقل

التشغيل على الخوادم

معالجة الخدمات غير الصحية

القرار

موجز أفضل الممارسات

المقدمة

تصف هذه الوثيقة أفضل الممارسات لنقل مجموعة Tetration (CSW) بخطوات للانتقال السلس ولتقليل المشكلات المحتملة إلى الحد الأدنى.

إجراءات التبليغ المسبق

تحميل لقطة كلاسيكية

قبل بدء عملية النقل، يجب عليك تحميل لقطة كلاسيكية إلى حالة TAC. تساعدك هذه اللقطة في توثيق الحالة الحالية للمجموعة وتقييم حالة الأجهزة والخدمات. إذا ظهرت أية مشكلات تتعلق بالخدمات أو الأجهزة من اللقطة، فقم بإنشاء "ترخيص المواد المسترجعة" (RMA) وإصلاح مشكلات الأجهزة وخدماتها.

تنفيذ عمليات التحقق من سلامة نظام المجموعة من خلال عملية التحقق المسبق من الترقية

تحقق الترقية مسبقا من الحالة التشغيلية للخدمات وحالة مكونات الأجهزة.

1. انتقل إلى معاينة الترقية.

انتقل إلى واجهة مستخدم Tetration واتبع الخطوات التالية:

- طقطقة منصة.

- حدد ترقية/إعادة تشغيل/إيقاف تشغيل.

- انقر فوق بدء معاينة الترقية.

انتظر بضع دقائق للإخراج، قم بإجراء عمليات التحقق المسبق من الترقية.  في حالة نجاح كل شيء، يمكنك المضي قدما في خطة العمل التالية لنقل نظام المجموعة.

إجراء إيقاف تشغيل نظام المجموعة

إيقاف تشغيل نظام المجموعة

قبل تغيير موقع مجموعة Tetration (CSW)، من المهم إيقاف تشغيلها بشكل صحيح.

1. قم بالوصول إلى خيار إيقاف التشغيل.

انتقل إلى واجهة مستخدم Tetration:

- طقطقة منصة.

- انتقل إلى الترقية/إعادة التشغيل/إيقاف التشغيل.

- أخترت الإيقاف عمل خيار.

2. أهمية إيقاف التشغيل المناسب. يساعد إيقاف تشغيل نظام المجموعة بشكل صحيح على منع فقدان البيانات وضمان توقف جميع الخدمات النشطة بشكل تام.

بعد اكتمال إيقاف تشغيل نظام المجموعة من خلال واجهة المستخدم كما هو موضح في هذه الصورة، انتظر لمدة 5 دقائق ثم قم بإيقاف تشغيل جميع خوادم UCS وانقل الحامل بأكمله إلى مركز البيانات الجديد.

إجراءات النقل

ظلت عناوين IP والشبكات الفرعية دون تغيير

عند نقل نظام المجموعة إلى حامل جديد لمركز البيانات، من المهم التأكد من أن الشبكة الفرعية وعناوين IP وتكوينات الشبكة ستظل كما هي على موجه وصلات مراكز البيانات أو محول الوصلات الجديد. ويعمل هذا على تجنب مشاكل الشبكة والاحتفاظ بالاتصال بجميع الخدمات.

يجب السماح بهذه المنافذ وحركة المرور من خلال جدار الحماية عند نشر حمل العمل الآمن (Tetration) من Cisco خلف جدار حماية. يعد التهيئة المناسبة لقواعد جدار الحماية أمرا أساسيا لضمان تحقيق الوظائف دون انقطاع.

المصدر

الوجهة

البروتوكول

المنفذ

المكونات

إتجاه

أولوية

جميع الوكلاء

الشبكة الفرعية لخادم Tetration

TCP

443

كافة أجهزة الاستشعار

داخل

H

عوامل الرؤية العميقة

الشبكة الفرعية لخادم Tetration

TCP

5640

أجهزة إستشعار البرامج

داخل

H

موظفو الإنفاذ

الشبكة الفرعية لخادم Tetration

TCP

5660

أجهزة إستشعار الإنفاذ

داخل

H

أجهزة إستشعار الأجهزة

الشبكة الفرعية لخادم Tetration

UDP

5640

أجهزة إستشعار الأجهزة

داخل

H

الكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر المحمول المشغل Tetration

الشبكة الفرعية لخادم Tetration

TCP

443

للوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

داخل

H

الشبكة الفرعية لخادم Tetration

خادم SMTP

TCP

25

إدارة نظام المجموعة (البريد الإلكتروني)

صادر

H

الشبكة الفرعية لخادم Tetration

خادم NTP

UDP

123

إدارة المجموعة (NTP)

صادر

H

الشبكة الفرعية لخادم Tetration

خادم DNS

TCP، UDP

53

إدارة نظام المجموعة (DNS)

صادر

H

الكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر المحمول المشغل Tetration

الشبكة الفرعية لخادم Tetration

TCP

22

إدارة المجموعة (SSH)

داخل

H

الكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر المحمول المشغل Tetration

الشبكة الفرعية لخادم Tetration

TCP

9000

ترقيات نظام المجموعة

داخل

H

الكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر المحمول المشغل Tetration

الشبكة الفرعية لخادم Tetration

TCP

8901-8936

نفق CIMC

داخل

H

الكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر المحمول المشغل Tetration

الشبكة الفرعية لخادم Tetration

TCP

8001-8036

نفق CIMC

داخل

H

الشبكة الفرعية لخادم Tetration

خادم Syslog

UDP

514

إدارة نظام المجموعة (Syslog)

صادر

H

الشبكة الفرعية لخادم Tetration

خادم LDAP

TCP

389/636

إدارة المجموعة (LDAP)

صادر

H

تأكد من سلامة الكابلات

تأكد من أن الكبلات لا يتم إزعاجها أثناء النقل. إذا كنت تقوم بنقل حامل Tetration بالكامل، فتأكد من حساب جميع الكابلات بحيث لا يتم قطع أي شيء أو تلفه.

خطوات ما بعد النقل

التشغيل على الخوادم

بعد تشغيل الخادم في الموقع الجديد، قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم Tetration. تلاحظ أن العديد من خدمات Tetration تظهر على أنها غير صحية (الحمراء).

معالجة الخدمات غير الصحية

إذا لاحظت أن بعض الخدمات غير صحية، فاتصل بمركز المساعدة التقنية (TAC) للحصول على الدعم لحل هذه المشكلات. يمكن أن يساعد التفاوض السريع مع TAC في إستعادة الوظائف الكاملة.

لإصلاح الخدمات غير الصحية، يمكن لمهندس TAC إعادة تشغيل بعض الخدمات أو الأجهزة الافتراضية (VM)، وفي بعض الحالات، يمكن لمهندس TAC إعادة تشغيل نظام المجموعة من خلال واجهة مستخدم Tetration.

من المستحسن بشدة تشغيل "معاينة ترقية نظام المجموعة" للتأكد من عدم وجود حالات فشل في الأجهزة لنظام المجموعة قبل متابعة عملية إعادة التشغيل.

الوصول إلى خيار إعادة التشغيل في واجهة مستخدم Tetration :

- طقطقة منصة.

- انتقل إلى الترقية/إعادة التشغيل/إيقاف التشغيل.

- أخترت ال reboot خيار.

القرار

موجز أفضل الممارسات

يتطلب نقل مجموعة Tetration بنجاح التخطيط والتنفيذ المتأنيين لعمليات الفحص المسبقة المحددة، وإجراءات إيقاف التشغيل، وخطوات ما بعد النقل. يمكن أن يساعد إستخدام أفضل الممارسات هذه في منع المشكلات وضمان تشغيل المجموعة بسلاسة بعد الانتقال.