المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

تكوين syslog على SNA عبر UDP 514 أو المنفذ المحدد المخصص

إدارة الاستجابة عبر نظام SNA الإصدار 1.SNA

2.يشكل Splunk أن يستلم SNA syslogs عبر UDP ميناء

تكوين syslog على SNA عبر TCP منفذ 6514 أو منفذ مخصص محدد

1.تكوين Splunk لتلقي سجلات تدقيق SNA عبر منفذ TCP

2.إنشاء شهادة ل SPLUNK

3.تكوين وجهة سجل التدقيق على SNA

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين ميزة "إدارة إستجابة التحليلات الآمنة" لإرسال الأحداث عبر syslog إلى جهة خارجية مثل Splunk.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- إدارة الاستجابة لتحليلات الشبكة الآمنة.

- Splunk Syslog

المكونات المستخدمة

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

- نشر تحليلات الشبكة الآمنة (SNA) التي تحتوي على جهاز Manager واحد على الأقل وجهاز مجمع تدفق واحد.

- تم تثبيت خادم Splunk والوصول إليه عبر 443 منفذا.

تكوين syslog على SNA عبر UDP 514 أو المنفذ المحدد المخصص

تلميح:تأكد من أن UDP/514،TCP/6514 أو أي منفذ مخصص تختاره ل syslog مسموح به على أي جدران حماية أو أجهزة وسيطة بين SNA و Splunk.

إدارة الاستجابة عبر نظام SNA الإصدار 1.SNA

يمكن إستخدام مكون إدارة الاستجابة الخاص بالتحليلات الآمنة (SA) لتكوين القواعد والإجراءات ووجهات syslog.

يجب تكوين هذه الخيارات لإرسال/إعادة توجيه تنبيهات Secure Analytics إلى وجهات أخرى.

الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى جهاز إدارة SA وانتقل إلى التكوين > إدارة إستجابة الكشف.

الخطوة 2: في الصفحة الجديدة، انتقل إلى علامة التبويب إجراءات، حدد مكان عنصر السطر إرسال إلى syslog الافتراضي وانقر فوق علامة الحذف (...) في عمود الإجراء، ثم تحرير.

الخطوة 3: دخلت الغاية عنوان في ال syslog نادل عنوان مجال، والوجهة ب يستلم ميناء في ال UDP ميناء مجال. في تنسيق الرسالة حدد CEF.

الخطوة 4: عند الإكمال، انقر زر حفظ الأزرق في الزاوية العليا اليمنى.

تلميح: التقصير UDP ميناء ل syslog 514

2.يشكل Splunk أن يستلم SNA syslogs عبر UDP ميناء

بعد تطبيق التغييرات الخاصة بك على واجهة مستخدم ويب لإدارة تحليلات الشبكة الآمنة، يجب تكوين إدخال البيانات في Splunk.

الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى Splunk وانتقل إلى الإعدادات > إضافة بيانات > إدخالات بيانات البيانات.

الخطوة 2: حدد موقع سطر UDP وحدد +إضافة جديد.

الخطوة 3: في الصفحة الجديدة حدد UDP، دخلت ال يستلم ميناء مثل 514 في الميناء مجال.

الخطوة 4: في حقل تجاوز اسم المصدر، أدخل desired name of source.

الخطوة 5: عند الانتهاء، انقر فوق الزر التالي للأخضر >الموجود أعلى النافذة.

الخطوة 6: في الصفحة التالية، قم بالتبديل إلى خيار جديد حدد مكان حقل نوع المصدر وأدخل desired source .

الخطوة 7: حدد IP للأسلوب.

الخطوة 8: انقر فوق زر مراجعة > الأخضر الموجود أعلى الشاشة.

الخطوة 9: في الإطار التالي، راجع إعداداتك وحرر إذا لزم الأمر.

الخطوة 10: انقر فوق زر إرسال >الأخضر" الموجود أعلى الإطار بمجرد التحقق من صحته.

الخطوة 11: انتقل إلى تطبيقات > بحث وإعداد تقارير في واجهة مستخدم الويب.

الخطوة 12: في صفحة البحث، أستخدم عامل التصفيةsource="As_configured" sourcetype="As_configured"للبحث عن السجلات التي تم تلقيها.

ملاحظة: للحصول على المصدر، راجع الخطوة 4

للحصول على source_type راجع الخطوة 6

تكوين syslog على SNA عبر TCP منفذ 6514 أو منفذ مخصص محدد

1.تكوين Splunk لتلقي سجلات تدقيق SNA عبر منفذ TCP

الخطوة 1: في واجهة مستخدم Splunk، انتقل إلى الإعدادات > إضافة بيانات > مدخلات بيانات البيانات.

الخطوة 2: حدد موقع سطر TCP وحدد + إضافة جديد.

الخطوة 3: في النافذة الجديدة حدد TCP، أدخل منفذ الاستقبال المطلوب، في مثال صورة ميناء 6514، وأدخل "الاسم المرغوب" في حقل تجاوز اسم المصدر.

ملاحظة: TCP 6514 تقصير ميناء ل syslog عبر TLS

الخطوة 4: عند الانتهاء، انقر فوق الزر التالي للأخضر >الموجود أعلى النافذة.

الخطوة 5: في النافذة الجديدة حدد جديد في قسم نوع المصدر، أدخل الاسم المرغوب في حقل نوع المصدر.

الخطوة 6: حدد IP للأسلوب في قسم المضيف.

الخطوة 7: عند الإكمال، حدد زر مراجعة > الخضراء الموجود أعلى النافذة.

الخطوة 8: في الإطار التالي، راجع إعداداتك وحرر إذا لزم الأمر. ما إن تم التحقق من الصحة، انقر فوق زر إرسال >الأخضر" الموجود أعلى الإطار.

2.إنشاء شهادة ل SPLUNK

الخطوة 1: باستخدام جهاز تم تثبيت OpenSSL عليه، قم بتشغيل الأمرsudo openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout server_key.pem -out server_cert.pem -sha256 -days 3650 -subj /CN=10.106.127.4، مع إستبدال المثال IP الخاص ب 10.106.127.4 ب IP الخاص بجهاز Splunk. سيطلب منك مرتين إدخال عبارة مرور معرفة من قبل المستخدم. في الأمثلة، يتم تشغيل الأوامر من سطر الأوامر الخاص بجهاز Splunk.

user@examplehost: sudo openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout server_key.pem -out server_cert.pem -sha256 -days 3650 -subj /CN=10.106.127.4

..+...+..+.+...+..+............+...............+.+.....+.+......+..+.+...........+...+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..+.........+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..+......+..............+...+.+......+........+............................+..+...+....+...............+........+......+.+...+...+........+......+...+.+.....+...................+...........+......+.+.....+.........+....+.........+......+......+.....+.+........+............+.......+........+..........+........+....+..+....+......+.....+.............+.....+.......+........+......+.........+...+....+...+..+..........+.....+......+...+.........+.+.........+.....+......+.........+...............+............+....+.....+.+...+...+............+...............+.....+.+..............+.+.........+...+...+.........+.....+.+.....................+...+...........+.......+.....+...............+.........+....+......+...+...+.....+..........+..+................+.....................+.........+..+...+....+......+.................+...+.......+..+...............+......+.+.....+..........+.....+......+....+......+........+.......+....................+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

....+.......+..+...+...+.+......+...+.........+............+.....+....+..+...+....+...+...+.........+...+..+.......+........+............+.+.....+....+.........+..+.........+....+..+....+........+...+.......+...+...+..+...+.+...+..+....+.....+.......+........+......+.+..+......+....+......+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*.......+...+.....+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*.......+.+......+..............+.........+.....................+.......+.....+....+..............+.........+.......+...+.......................+....+...+..+.+.........+.........+......+...........+...+...............+.........+.+......+.........+.....................+.....+.........+.......+...............+........+.+....................+.+..+.+....................+.+...........+...+.+...+.....+.............+...+..+...+....+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Enter PEM pass phrase:

Verifying - Enter PEM pass phrase:

-----

user@examplehost:

عند اكتمال الأمر، يتم إنشاء ملفين. ملفا server_cert.pem و server_key.pem.

user@examplehost: ll server*

-rw-r--r-- 1 root root 1814 Dec 20 19:02 server_cert.pem

-rw------- 1 root root 3414 Dec 20 19:02 server_key.pem

user@examplehost:

الخطوة 2: التبديل إلى المستخدم الجذري.

user@examplehost:~$ sudo su

[sudo] password for examplehost:

الخطوة 3: انسخ الشهادة التي تم إنشاؤها حديثا إلى /opt/splunk/etc/auth/ .

user@examplehost:~# cat /home/examplehost/server_cert.pem > /opt/splunk/etc/auth/splunkweb.cer

الخطوة 4: إلحاق ملف spunkweb.cet بمفتاح خاص.

user@examplehost:~# cat /home/examplehost/server_key.pem >> /opt/splunk/etc/auth/splunkweb.cer

الخطوة 5: تغيير ملكية شهادة تقسيم.

user@examplehost:~# chown 10777:10777/opt/splunk/etc/auth/splunkweb.cer

الخطوة 6: تغيير الإذن لشهادة التقسيم.

user@examplehost:~# chmod 600/opt/splunk/etc/auth/splunkweb.cer

الخطوة 7: قم بإنشاء ملف input.conf جديد.

user@examplehost:~# vim /opt/splunk/etc/system/local/inputs

الخطوة 8: دققت ال syslogs يستعمل بحث.

3.تكوين وجهة سجل التدقيق على SNA

الخطوة 1: سجل الدخول إلى SMC UI انتقل إلى تكوين > الإدارة المركزية.

الخطوة 2: انقر على رمز الشكل البيضاوي لجهاز SNA المطلوب حدد تحرير تكوين الجهاز.

الخطوة 3: انتقل إلى علامة التبويب خدمات الشبكة وأدخل تفاصيل وجهة سجل التدقيق (Syslog عبر TLS).

الخطوة 4: انتقل إلى علامة التبويب "عام"، ثم قم بالتمرير إلى أسفل انقر فوق إضافة جديد لتحميل شهادة Splunk التي تم إنشاؤها مسبقا باسم server_cert.pem.

الخطوة 5: طقطقة يطبق عملية إعداد.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يمكن أن يكون هناك غموض كامل يظهر على البحث.

الحل:

قم بتعيين الإدخال إلى نوع المصدر الصحيح.