المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

أوتوماتيكي أحادي الخطوط

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تعيين تسجيل الدخول الأحادي (SSO) إلى القيم الفارغة/الافتراضية على "إدارة تحليلات الشبكة الآمنة".

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى الإصدار 7.1 من مدير تحليلات الشبكة الآمنة (SMC) والإصدارات الأحدث.

يتم تشجيع عميل/تطبيق SSH الذي يتضمن وظيفة النسخ واللصق لهذه المقالة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

إعدادات SSO التي تم تكوينها غير صحيحة أو قديمة أو تظهر الإدارة المركزية Configuration Changes Failed بعد حفظ تكوين SSO غير صحيح أو قديم.

الحل

هناك جزءان لتكوين SSO وهما الإدارة المركزية و Fedlet Manager. إذا رغبت في إجراء مقارنة بين التكوينات الأصلية والنهائية، فقم بتشغيل كافة الخطوات المدرجة. إذا لم تكن المقارنة مطلوبة، فقم بتشغيل الأوامر التي لم يتم وضع علامة عليها (إختياري) فقط.  يقوم الأمر One-line في نهاية هذه المقالة بتنفيذ الخطوات نيابة عنك.

الخطوة 1. (إختياري) إذا كنت ترغب في مقارنة تكوين الإدارة المركزية الحالي مع النتيجة النهائية، فعليك تشغيل jq '.configurableElements.sso' /lancope/var/services/cm/configuration/$(awk -F\" '{print $8}' /lancope/var/services/cm-agent/configuration/managementChannel.json)/config.json > jqdoldcm.json erasecat4000_flash:.

741smc:~# jq '.configurableElements.sso' /lancope/var/services/cm/configuration/$(awk -F\" '{print $8}' /lancope/var/services/cm-agent/configuration/managementChannel.json)/config.json > jqdoldcm.json

741smc:~#

الخطوة 2. (إختياري) إذا كنت ترغب في مقارنة التكوين الحالي بالنتيجة النهائية، فعليك تشغيل jq . /lancope/var/fedlet-manager/conf/fedlet-manager.json > jqdoldfm.json erasecat4000_flash:.

741smc:~# jq . /lancope/var/fedlet-manager/conf/fedlet-manager.json > jqdoldfm.json

741smc:~#

الخطوة 3. إنشاء متغير مؤقت باستخدام tmpfile=$(mktemp) erasecat4000_flash:.

741smc:~# tmpfile=$(mktemp)

741smc:~#

الخطوة 4. إنشاء متغير مؤقت باستخدامcm_file=$(echo /lancope/var/services/cm/configuration/$(awk -F\" '{print $8}' /lancope/var/services/cm-agent/configuration/managementChannel.json)/config.json)erasecat4000_flash:.

741smc:~# cm_file=$(echo /lancope/var/services/cm/configuration/$(awk -F\" '{print $8}' /lancope/var/services/cm-agent/configuration/managementChannel.json)/config.json)

741smc:~#

الخطوة 5. تحديد إصدار تحليلات الشبكة الآمنة الحالية باستخدام echo $SWINFO_version erasecat4000_flash:.

741smc:~# echo $SWINFO_version

7.4.1

إذا كان إصدار SMC هو 7.4.1، فقم بتشغيل الأوامر التالية:

741smc:~# cp $cm_file $tmpfile && jq --arg foo "" --argjson bar false '.configurableElements.sso.ssoEnabled = $bar|.configurableElements.sso.ssoDescription = $foo|.configurableElements.sso.idpXml = $foo|.configurableElements.sso.ssoProxy = $foo|.configurableElements.sso.ssoOnly = $bar|.configurableElements.sso.downloadIdpXml = $bar' "$tmpfile" > $cm_file && rm -f -- $tmpfile

741smc:~# cp /lancope/var/fedlet-manager/conf/fedlet-manager.json $tmpfile && jq --arg foo "" --argjson bar false '.ssoEnabled = $bar|.ssoDescription = $foo|.idpXml = $foo|.ssoProxy = $foo|.state = "NO_CONFIGURATION"|.message="Single Sign-On is not configured."' $tmpfile >/lancope/var/fedlet-manager/conf/fedlet-manager.json && rm -f -- $tmpfile

741smc:~#

إذا كان إصدار SMC أقدم من 7.4.1، فقم بتشغيل الأوامر التالية:

711smc:~# cp $cm_file $tmpfile && jq --arg foo "" --argjson bar false '.configurableElements.sso.ssoEnabled = $bar|.configurableElements.sso.ssoDescription = $foo|.configurableElements.sso.idpXml = $foo|.configurableElements.sso.ssoOnly = $bar|.configurableElements.sso.downloadIdpXml = $bar' "$tmpfile" > $cm_file && rm -f -- $tmpfile

711smc:~# cp /lancope/var/fedlet-manager/conf/fedlet-manager.json $tmpfile && jq --arg foo "" --argjson bar false '.ssoEnabled = $bar|.ssoDescription = $foo|.idpXml = $foo|.state = "NO_CONFIGURATION"|.message="Single Sign-On is not configured."' $tmpfile >/lancope/var/fedlet-manager/conf/fedlet-manager.json && rm -f -- $tmpfile

711smc:~#

الخطوة 6. (إختياري) إذا كنت ترغب في مقارنة تكوين النتيجة النهائية مع التكوينات الأصلية، فقم بتشغيل هذه الأوامر:

741smc:~# jq '.configurableElements.sso' $cm_file > jqdnewcm.json

741smc:~# jq . /lancope/var/fedlet-manager/conf/fedlet-manager.json > jqdnewfm.json

741smc:~# diff -y jqdoldcm.json jqdnewcm.json

741smc:~# diff -y jqdoldfm.json jqdnewfm.json

الخطوة 7. (إختياري) احذف json الملفات التي تم إنشاؤها كجزء من عملية المقارنة هذه في الخطوة الأخيرة.

741smc:~# rm -f jqdoldcm.json jqdnewcm.json

741smc:~# rm -f jqdoldfm.json jqdnewfm.json

الخطوة 8. قم بإلغاء تعيين المتغيرات التي تم إنشاؤها في بداية هذا المستند.

711smc:~# unset tmpfile

711smc:~# unset cm_file

711smc:~#

إعادة تشغيل عملية الإدارة المركزية باستخدام docker central-managementerasecat4000_flash:.

741smc:~# docker restart svc-central-management

svc-central-management

741smc:~#

أوتوماتيكي أحادي الخطوط

قم بتشغيل هذا الأمر لتنفيذ جميع الخطوات الواردة في هذه المقالة. يحتوي الإخراج على بعض التنسيقات الإضافية.

bash <(base64 -d <<< "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" | gunzip)

مثال الإخراج:

741smc:~# bash <(base64 -d <<< "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" | gunzip)

Stage 1 - Init Variables and Gather Files

Making temp file ...

Done

Getting current Central Management state

Done

Getting current Fedlet Statement

Done

Stage 1 - complete

Stage 2 - Modifying configurations

Updating Central Management and Fedlet Manager Configuration

Done

Stage 2 - Complete

Stage 3 - Compare

Comparing CM configurations

Note, this wont look any different unless SSO was actually configured previously or this is broken

Old CM Config | New CM Conf

{                                               {

"ssoEnabled": true,                           | "ssoEnabled": false,

"ssoDescription": "Known Bad Config",         | "ssoDescription": "",

"idpXml": "https://www.example.com",          | "idpXml": "",

"ssoProxy": "",                                 "ssoProxy": "",

"ssoOnly": false,                               "ssoOnly": false,

"downloadIdpXml": true                        | "downloadIdpXml": false

}                                               }

Comparing Fedlet Statements

Old Fedlet Statement | New Fedlet Statement

{                                                             {

"ssoEnabled": true,                                         | "ssoEnabled": false,

"ssoDescription": "Known Bad Config",                       | "ssoDescription": "",

"idpXml": "",                                                 "idpXml": "",

"spFqdn": "741smc.example.local",                             "spFqdn": "741smc.example.local",

"ssoProxy": "",                                               "ssoProxy": "",

"state": "FAILED_TO_DOWNLOAD_IDP",                          | "state": "NO_CONFIGURATION",

"message": "We couldn’t reach the Identity Provider URL. En | "message": "Single Sign-On is not configured."

}                                                             }

Stage 3 - Complete

Stage 4 - Unset variables and delete temporary files

Restarting Central Management

svc-central-management

Done

Stage 4 - complete