المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تعيين واجهة (واجهات) الالتقاط المناسبة على جهاز مستشعر التدفق 4240.

المشكلة

هناك خياران لواجهات الالتقاط في طراز مستشعر التدفق 4240.  لديك الخيار في إستخدام بطاقات Intel 4x10G أو بطاقات QL/Marvell 2x40G. إذا تم تكوينه بشكل غير صحيح، يمكنك أن ترى حركة مرور معكوسة مع ETH1 و ETH2 ولكن حالة المحرك تعرض إحصائيات ل ETH6 و ETH7 فقط.  في هذه الحالة، نحتاج إلى تكوين واجهات الالتقاط المناسبة.

الحل

يمكن لمستشعر التدفق 4240 التجميع إما في بطاقات Intel 4x10G أو في بطاقات QL/Marvell 2x40G.

الوصول إلى واجهة مستخدم الويب المحلية لجهاز مستشعر التدفق.  يمكن تغيير تحديد واجهة المراقبة على الإعدادات المتقدمة ل FlowSensor.  يؤدي تغيير تحديد واجهة المراقبة إلى إعادة تشغيل الخدمات.