المحتويات

المقدمة

الخلفية

سلوك مجمع التدفق الافتراضي

الإعداد المتقدم cse_exec_interval_seconds

تأثيرات الأداء

قياس مدة مؤشر ترابط تصنيف_التدفقات

حالة المحرك عبر فترة الأداء

SFI - فهرس تدفق ثابت

تهيئة

تأكيد التغيير

تهانينا!

المقدمة

يصف هذا المستند إعدادات متقدمة لمجمع التدفق يمكن أن تغير الطريقة التي يقوم بها مجمع تدفق SNA بتشغيل أحداث الأمان المخصصة (CSEs).

الخلفية

يحدد الإعداد المتقدم لمجمع التدفق early_check_age، بالإضافة إلى الإعداد المتقدم لمجمع التدفق CSE_EXEC_interval_secondsالجديد الطريقة التي يتم بها تشغيل أحداث الأمان المخصص بواسطة محرك مجمع التدفق.  مجمع التدفق هو أول جهاز في بنية نظام SNA لرؤية التدفق على الشبكة، وبالتالي فإن محرك مجمع التدفق مسؤول عن مراقبة خصائص التدفق (التدفقات) أثناء وجوده في ذاكرة التخزين المؤقت للتدفق، وتحديد ما إذا كان التدفق يفي بالمعايير التي تم تكوينها لحدث أمان مخصص معين.  لا تعمل هذه الإعدادات المتقدمة لمجمع التدفق على تغيير خصائص الإطلاق لأي من أحداث أمان المركز المضمنة.

سلوك مجمع التدفق الافتراضي

بشكل افتراضي، يتم تكوين الإعداد المتقدم لمجمع التدفق early_check_age على 160 ثانية.  هذا يعني أن محرك مجمع التدفق ينتظر 160 ثانية كحد أدنى في تدفق قبل أن يتحقق مما إذا كان هذا التدفق يطابق حدث أمان مخصص تم تكوينه.  بشكل افتراضي، لا يتم إجراء هذا التحقق مرة أخرى حتى بعد انتهاء التدفق.

تم إختيار قيمة الفحص المبكر هذه التي تبلغ 160 ثانية تحديدا لأنه في حالة إستخدام أفضل الممارسات، يجب تكوين مصدري بيانات تتبع الاستخدام لإرسال بيانات تتبع الاستخدام كل 60 ثانية.  تتيح هذه القيمة الافتراضية الوقت الكافي في بيئة نموذجية لمجمع التدفق للاطلاع على معلومات التدفق المتعلقة بكلا جانبي محادثة/تدفق معين.  ولهذا السبب، لم يتم تعريف early_check_age مسبقا في قائمة الإعدادات المتقدمة.  وذلك حسب التصميم، ويجب ألا تقوم بتغيير هذه القيمة دون إستشارة الدعم/الهندسة أولا.    ومع ذلك، لا يعمل هذا التصميم الأولي بشكل إيجابي عند الأخذ في الاعتبار خصائص التدفق الطويلة والتي تكون هادئة بعض الشيء مقترنة بتكوين حدث الأمان المخصص الذي يتضمن تراكم عدد البايت أو الحزم.  ولهذا السبب تم إنشاء معلمة الإعداد المتقدمة ل cse_exec_interval_seconds .

الإعداد المتقدم cse_exec_interval_seconds

تتيح إضافة الإعداد المتقدم لمجمع التدفق cse_exec_interval_seconds المتوفر في 7.4.2 إمكانية توجيه المحرك للتحقق بشكل دوري من التدفقات الموجودة في ذاكرة التخزين المؤقت للتدفق الخاصة به مقابل أحداث الأمان المخصص التي تم تكوينها.  ويكون هذا الإعداد المتقدم مفيدا بشكل خاص في حالة التدفقات الطويلة، حيث لا يتطابق تدفق معين مع معايير CSE في الإعداد الافتراضي 160 ثانية من Early_CHECK_AGE، ولكنه يتجاوز ذلك الحد لاحقا في التدفق.  بدون هذا الإعداد المتقدم، لن يتم تشغيل "حدث الأمان المخصص" إلا بعد انتهاء التدفق، وقد يحدث ذلك أحيانا بعد أيام.

تأثيرات الأداء

يتطلب تنفيذ معايير CSE للفاصل الزمني هذا تحققا من التدفقات مرات أكثر في حياة التدفق من ما تعرفه القيم الافتراضية المزيد من وحدة المعالجة المركزية. ترشدك الإرشادات من خلال التحقق من محتويات ملف sw.log على محرك مجمع التدفق لتحديد أساس أداء قبل تمكين المعلمة cse_exec_interval_seconds.  إذا كنت تنظر في تمكين هذا الإعداد المتقدم وتريد أن يساعد TAC في تأكيد حماية مجمع التدفق لديك في التحضير لهذا التغيير، يمكن القيام بذلك من خلال فتح حالة دعم وإرفاق حزمة تشخيص مجمع التدفق ب SR.

قياس مدة مؤشر ترابط CLASSIFICATION_FLOW

هناك قياس واحد سريع لتأثير الأداء يمكنك القيام به وهو التحقيق في sw.log من اليوم ومقارنة الأرقام المدرجة بعد إدخالات سجل cf" قبل تنشيط الإعداد بالأرقام بعد تطبيق الإعداد.

/lancope/var/sw/today/log/grep "cf-" sw.log

20:43:21 I-Flo-F0: تصنيف التدفقات: التدفقات n-1744317 NS-178613 NE-188095 NQ-0 nd-nx-0 to-300 cf-21ft-126473/792802/940383/14216

20:44:20 I-Flo-F4: تصنيف التدفقات: التدفقات n-1754296 NS-191100 NE-167913 NQ-0 nd-nx-0 to-300 cf-20ft-122830/783378/94932/14928

20:44:21 I-Flo-F2: تصنيف التدفقات: التدفقات n-1773175 ns-191930 ne-169039 nq-0 nd-nx-0 to-300 cf-20 ft-123055/788507/96264/15431

20:44:21 I-FLO-F3: تصنيف_التدفقات: التدفقات n-1750066 ns-189197 ne-165940 nq-0 nd-nx-0 to-300 cf-20 ft-122563/779792/94192/15154

20:44:21 i-flo-f5: تصنيف_flow: التدفقات n-1753899 ns-190477 ne-168004 nq-0 nd-nx-0 to-300 cf-20 ft-12261/783375/946651/15423

20:44:21 I-Flo-F1: تصنيف التدفقات: التدفقات n-1763952 ns-191342 ne-169518 nq-0 nd-nx-0 to-300 cf-20 ft-122782/786822/95997/15175

20:44:21 I-Flo-F7: تصنيف التدفقات: التدفقات n-1757535 ns-188154 ne-166221 nq-0 nd-nx-0 to-300 cf-20 ft-122808/781388/951528/14363

20:44:21 I-Flo-F6: تصنيف التدفقات: التدفقات n-1764211 ns-190964 ne-169013 nq-0 nd-nx-0 to-300 cf-21 ft-122713/78446/954149/16320

20:44:21 I-Flo-F0: تصنيف التدفقات: التدفقات n-1764197 ns-189780 ne-168784 nq-0 nd-nx-0 to-300 cf-21 ft-123290/787327/952186/14352

20:45:22 I-Flo-F4: تصنيف التدفقات: التدفقات n-1780277 ns-177512 ne-149843 nq-0 nd-nx-0 to-300 cf-21 ft-129553/766777/964933/14864

20:45:22 i-flo-f2: تصنيف_flow: التدفقات n-1789285 ns-175763 ne-155809 nq-0 nd-nx-0 to-300 cf-21 ft-129685/772482/976850/15289

20:45:22 i-flo-f3: تصنيف_flow: التدفقات n-1774883 ns-17085 ne-149715 nq-0 nd-nx-0 to-300 cf-22 ft-129067/764272/962000/15090

20:45:22 i-flo-f5: تصنيف_flow: التدفقات n-1775998 ns-176898 ne-150682 nq-0 nd-nx-0 to-300 cf-22 ft-128835/768374/963353/15347

20:45:22 I-Flo-F1: تصنيف التدفقات: التدفقات n-1786441 ns-175776 ne-151846 nq-0 nd-nx-0 to-300 cf-22 ft-129255/770212/970360/15129

تمثل إدخالات CF "تصنيف التدفقات".  يمثل هذا عدد الثواني التي إستغرقها مؤشر الترابط لتمريره عبر قسم ذاكرة التخزين المؤقت للتدفق المسؤول عنه.  إنه في مؤشرات ترابط "تصنيف التدفقات" حيث يتم تطبيق CSEs على التدفقات.  إذا رأيت أن هذه الأرقام ترتفع بعد تمكين الميزة، ذلك قياس جيد للتأثير الكلي على الأداء.

من المتوقع حدوث إرتفاع بعد إضافة إعداد الفاصل الزمني المتقدم هذا، ولكن إذا اقترب هذا الرقم من 60، فقم بإزالة الإعداد نظرا لأن التأثير كبير جدا. ومن المتوقع زيادة عدد قليل من الثواني، وتعتبر هذه الزيادة معقولة.

حالة المحرك عبر فترة الأداء

أداء آخر لقياس قبل "بعد" يمكنك القيام به هو النظر إلى أقسام فترة الأداء" في ملف sw.log الذي يتم تسجيله كل 5 دقائق لقياس تأثير الإعداد على معالجة التدفق.  يمكنك البحث عن هذه الكتل باستخدام GREP أيضا.  في حالة تجاوز "المحرك"، يجب تعطيل التحقق الفاصل الزمني للإعداد المتقدم هذا.

/lancope/var/sw/today/log/grep -A3 "فترة الأداء" sw.log

إخطار بأية حالة غير حالة المحرك العادية".

تشير حالة مثل "معدل إدخال حالة المحرك أعلى من اللازم" إلى أن مؤشر ترابط CLASSIFICATION_FLOW يستهلك الكثير من وحدة المعالجة المركزية (CPU).

SFI - فهرس تدفق ثابت

يعني أن مؤشرات الترابط المصنفة لم تتمكن من إكمال تمريرها عبر ذاكرة التخزين المؤقت للتدفق: وهي تمثل "مؤشر التدفق الثابت" وتشير إلى وجود تعارض في مؤشرات ترابط تصنيف التدفقات. وهي ليست كارثة بحد ذاتها، لكنها تدل على أن المحرك بدأ في بلوغ السقف وأن الأداء بدأ في الانخفاض عند مستويات التكييف الكهرومغناطيسي الحالية.

sw.log:16:09:49 i-flo-f1: تصنيف_flow: sfi:base(8388608) (10522745 -> 1101427) max(1677215) cod(1) (491681/8388608)—>(5٪)

sw.log:16:09:49 I-flo-f3: تصنيف_flow: sfi:base(25165824) (27269277 -> 27754304) max(3355431) cod(1) (485026/8388608)—>(5٪)

sw.log:16:09:49 i-flo-f4: تصنيف_flow: sfi:base(33554432) (35652656 -> 36138422) max(41943039) cod(1) (485765/8388608)—>(5٪)

sw.log:16:09:49 i-flo-f2: تصنيف_flow: sfi:base(16777216) (18985626 -> 1949308) max(25165823) cod(1) (513681/8388608)—>(6٪)

sw.log:16:09:54 i-flo-f0: تصنيف_flow: sfi:base(0) (1786480 -> 421161) max(8388607) cod(1) (7023288/8388608)—>(83٪)

sw.log:16:10:49 i-flo-f0: تصنيف_flow: sfi:base(0) (421161 -> 1402189) max(8388607) cod(0) (981027/8388608)—>(11٪)

sw.log:16:10:49 i-flo-f2: تصنيف_flow: sfi:base(16777216) (19499308 -> 17522620) max(25165823) cod(0) (6411919/8388608)—>(76٪)

sw.log:16:10:49 i-flo-f1: تصنيف_flow: sfi:base(8388608) (11014427 -> 8976309) max(1677215) cod(0) (6350489/8388608)—>(75٪)

sw.log:16:10:49 i-flo-f3: تصنيف_flow: sfi:base(25165824) (2754304 -> 25702968) max(33554431) cod(0) (6337271/8388608)—>(75٪)

sw.log:16:10:49 i-flo-f7: تصنيف_flow: sfi:base(58720256) (58848913 -> 59630528) max(67108863) cod(0) (781614/8388608)—>(9٪)

sw.log:16:10:49 i-flo-f4: تصنيف_flow: sfi:base(33554432) (36138422 -> 34064015) max(41943039) cod(1) (6314200/8388608)—>(75٪)

sw.log:16:10:49 i-flo-f5: تصنيف_flow: sfi:base(41943040) (4310891 -> 44059251) max(50331647) cod(1) (748359/8388608)—>(8٪)

sw.log:16:10:49 i-flo-f6: تصنيف_flow: sfi:base(50331648) (51714170 -> 5244661) max(58720255) cod(1) (730490/8388608)—>(8٪)

sw.log:16:11:49 i-flo-f5: تصنيف_flow: sfi:base(41943040) (44059251 -> 4212104) max(50331647) cod(0) (6450460/8388608)—>(76٪)

sw.log:16:11:49 i-flo-f0: تصنيف_flow: sfi:base(0) (1402189 -> 2373792) max(8388607) cod(1) (971602/8388608)—>(11٪)

sw.log:16:11:49 i-flo-f6: تصنيف_flow: sfi:base(50331648) (5244661 -> 50483491) max(58720255) cod(1) (6427437/8388608)—>(76٪)

sw.log:16:11:49 i-flo-f3: تصنيف_flow: sfi:base(25165824) (25702968 -> 26385879) max(3355431) cod(1) (682910/8388608)—>(8٪)

sw.log:16:11:49 i-flo-f1: تصنيف_flow: sfi:base(8388608) (8976309 -> 9662167) max(1677215) cod(1) (685857/8388608)—(8٪)

sw.log:16:11:49 i-flo-f4: تصنيف_flow: sfi:base(33554432) (34064015 -> 34742593) max(41943039) cod(1) (678577/8388608)—>(8٪)

sw.log:16:11:50 i-flo-f7: تصنيف_flow: sfi:base(58720256) (59630528 -> 60298366) max(67108863) cod(1) (667837/8388608)—>(7٪)

sw.log:16:11:50 i-flo-f2: تصنيف_flow: sfi:base(16777216) (17522620 -> 18202249) max(25165823) cod(1) (679628/8388608)—>(8٪)

تهيئة

افتح مستعرض ويب وانتقل إلى IP الخاص بجهاز مجمع التدفق مباشرة.  قم بتسجيل الدخول كمستخدم مسؤول محلي.

انتقل إلى الدعم -> إعدادات متقدمة

قم بالتمرير لأسفل إلى شاشة "الإعداد المتقدم" لكشف مربع تكوين "إضافة خيار جديد" الموجود أسفل القائمة

في الخيار إضافة جديد: قم بتحرير المربع إدخال cse_exec_interval_seconds وفي قيمة الخيار: قم بتحرير المربع أدخل 119. يتيح تحرير هذه المربعات الزر إضافة.  اضغط زر إضافة بعد إدخال cse_exec_interval_seconds في إضافة خيار جديد: مربع التحرير و 119 في قيمة الخيار: مربع التحرير.

الخيار إضافة جديد: وقيمة الخيار: تحرير المربعات مسح في التحضير لإدخال آخر في حالة إدخال العديد من الإعدادات المتقدمة الجديدة.  يتم ربط الإعدادات المتقدمة التي تمت إضافتها حديثا في أسفل القائمة كما تتم إضافتها.  هذا يمنح المستخدم فرصة لتفتيش الإدخال.  يعد التدقيق الإملائي للإعداد المتقدم مهما بالإضافة إلى الحالة.  كل الإعدادات المتقدمة في حروف صغيرة.

الآن بعد أن تم إدخال الإعداد المتقدم بشكل صحيح، اضغط على الزر تطبيق.  لاحظ أنه في بعض الأحيان لا يتم تمكين الزر تطبيق.  لتمكينها، انقر في مربع إضافة خيار جديد: تحرير ثم يصبح زر تطبيق متاحا للنقر.  عند تقديم هذا الإطار المنبثق، اضغط زر موافق لإرسال الإعداد المتقدم الجديد والقيمة.

تأكيد التغيير

وهذا التحقق النهائي هو الأهم. انقر فوق قائمة الدعم مرة أخرى واختر إستعراض الملفات.

هذا يأخذك إلى نظام الملفات على القناة الليفية. طقطقت على sw.

انقر فوق اليوم

انقر فوق السجلات.

طقطقت على sw.log

قم بإجراء بحث في صفحة المستعرض، أدخل cse_exec_interval_seconds في مربع البحث للعثور على الإعداد المتقدم

يتم سرد "الإعدادات المتقدمة المقبولة" كما هو موضح في لقطة الشاشة.

أما العناصر التي لم يتم قبولها فيتم سردها كما هو موضح ك ليست جزءا من تكوين الإدخال"، وفي هذه الحالة كان السبب هو خطأ المستخدم في كتابة الإعداد. وهذا هو السبب في أهمية التحقق من السجل بعد إجراء تغييرات التكوين هذه.

تهانينا!

لقد قمت للتو بإدخال "إعداد متقدم" جديد وتم التحقق من قبوله من قبل المحرك.

الآن، مكنت السمة أن يركض ال CSE منطق على التدفق تقريبا كل 2 دقيقة بعد أن يصل التدفق إلى early_check_age أي تقصير إلى 160 ثاني.

إذا كانت قواعد CSE تتضمن تراكم أعداد البايت على مر الوقت، فإن هذه الميزة تحسن التوقيت الذي يتم عنده تشغيل CSE للتدفقات التي تطابق المعايير التي قمت بتعريفها.