المحتويات

المقدمة

إنشاء مستخدم SMA جديد

ربط المستخدم الحالي

حسابات تحليلات البرامج الضارة الآمنة المتعددة المرتبطة بحساب SCSO واحد

تسجيل دخول SCSO-only للتكامل

الدعم

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية انتقال تحليلات البرامج الضارة الآمنة (SMA) إلى تسجيل الدخول عبر شبكة الأمان (SCSO) كطريقة مصادقة حصرية لجميع المستخدمين. ويهدف هذا التغيير إلى توفير تجربة تسجيل دخول مركزية ومتسقة عبر منتجات أمان Cisco.

يصف هذا المستند التغييرات التي تم إدخالها بواسطة هذا الانتقال ويشرح كيف يمكن للمستخدمين ربط حساب SCSO الخاص بهم بتأمين تحليلات البرامج الضارة. ستتوفر هذه الميزة بدءا من 19 فبراير 2026.

بعد هذا التاريخ، لن يتم دعم المصادقة باستخدام أسماء المستخدمين وكلمات المرور الأصلية ل SMA.

تسجيل دخول سحابة الأمان (SCSO)

تسجيل الدخول إلى سحابة أمان Cisco عبارة عن خدمة إدارة هوية مركزية مصممة لتوفير تجربة تسجيل دخول موحدة وآمنة للغاية عبر تطبيقات أمان Cisco المختلفة. يمكن إستخدام حساب SCSO واحد للوصول إلى خدمات أمان Cisco متعددة.

يجب أن يكون لدى جميع المستخدمين حساب SCSO مسجل من Cisco للوصول إلى تحليلات البرامج الضارة الآمنة.

للتسجيل من أجل Cisco SCSO، انتقل إلى: https://sign-on.security.cisco.com/signin/register

إنشاء مستخدم SMA جديد

تظل عملية إنشاء مستخدم جديد في تحليلات البرامج الضارة الآمنة دون تغيير، بما في ذلك أن رسالة الدعوة إلى ربط الحساب يتم إرسالها تلقائيا بعد إنشاء المستخدم.

إنشاء مستخدم جديد:

1. سجل الدخول لتأمين تحليلات البرامج الضارة كمسؤول مؤسسة.

2. انتقل إلى الإدارة > المستخدمون > مستخدم جديد.

3. أدخل المعلومات المطلوبة:

-تسجيل الدخول

- الدور

- اسم المستخدم

- عنوان البريد الإلكتروني

4. انقر فوق إرسال.

ربط حساب مستخدم جديد بحساب SCSO:

يتم إنشاء حساب المستخدم، ويتم إرسال رسالة بريد إلكتروني تتضمن دعوة بعنوان "طلب إرتباط SCSO لتحليلات البرامج الضارة الآمنة (SMA)" من noreply@cisco.com إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

عند قيام المستخدم بالنقر فوق عنوان URL أو فتحه في المستعرض الخاص به، سيتم إعادة توجيه المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول إلى مجموعة الأمان (SCSO).

إذا كان المستخدم قد قام بالتسجيل بالفعل لحساب SCSO، فإنه يقوم بالمصادقة باستخدام عنوان البريد الإلكتروني المسجل لديه ويربط عدد حسابات SMA الخاص به.

إذا لم يكن لدى المستخدم حساب SCSO، فسيقوم بتحديد التسجيل الآن لبدء عملية التسجيل.

أدخل معلومات الحساب للتسجيل في حساب SCSO. يتلقى المستخدم رسالة بريد إلكتروني لتنشيط حساب SCSO الجديد. اتبع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني لتنشيط الحساب وتمكين المصادقة متعددة العوامل.

بمجرد أن يقوم المستخدم بالتسجيل بنجاح لحساب SCSO، ارجع إلى البريد الإلكتروني لطلب إرتباط SCSO الخاص بتحليلات البرامج الضارة الآمنة (SMA) التي تم إستلامها مسبقا وافتح عنوان URL في مستعرض.

بعد المصادقة الناجحة، يتم تقديم خيار للمستخدم لربط حساب SMA بحساب SCSO الموقع.

تأكيد الإجراء. يتم عرض رسالة نجاح تشير إلى أنه تم ربط حساباتك. حدد متابعة تسجيل دخول سحابة الأمان لتسجيل الدخول إلى حساب تحليلات البرامج الضارة الآمنة (SMA)، وقبول إتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) لإكمال إعداد الحساب.

ربط المستخدم الحالي

إذا لم يتم ربط حساب "تحليلات البرامج الضارة الآمنة" (SMA) الموجود بتسجيل الدخول إلى شبكة الأمان (SCSO) قبل أن تصبح ميزة تسجيل الدخول إلى SCSO فقط سارية المفعول في 19 فبراير 2026، أكمل الإجراء التالي لربط الحسابات.

المتطلبات الأساسية

يلزم وجود حساب تسجيل دخول شبكة الأمان (SCSO).

إذا لم يتم إنشاء حساب SCSO، فقم بالتسجيل في: https://sign-on.security.cisco.com/signin/register

الإجراء

انتقل إلى بوابة تحليلات البرامج الضارة الآمنة المناسبة:

- الولايات المتحدة - https://panacea.threatgrid.com

- الاتحاد الأوروبي - https://panacea.threatgrid.eu

- أستراليا - https://panacea.threatgrid.com.au

- كندا - https://panacea.threatgrid.ca

في شاشة تسجيل الدخول، حدد متابعة تسجيل دخول سحابة الأمان لتسجيل الدخول باستخدام SCSO.

تسجيل الدخول إلى تسجيل دخول شبكة الأمان (SCSO) باستخدام الحساب الذي تم إنشاؤه مسبقا.

بعد المصادقة الناجحة، رسالة تشير إلى "لا توجد حسابات تحليلات برامج ضارة مرتبطة بحساب SCSO هذا." معروض، مع خيار ربط حساب.

حدد ربط حساب لبدء ربط حساب تحليلات البرامج الضارة الآمنة (SMA) الموجود بحساب SCSO.

في الصفحة التالية، يتم عرض خيار ربط الحسابات. أدخل اسم المستخدم الموجود وحدد إرتباط الطلب.

يتم إرسال بريد إلكتروني خاص بالدعوة إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تم تكوينه للحساب الموجود.

في معظم الحالات، يتطابق عنوان البريد الإلكتروني هذا مع عنوان البريد الإلكتروني لحساب SCSO. إذا كان يجب تحديث عنوان البريد الإلكتروني، فاتصل بمسؤول المؤسسة أو بدعم Cisco.

افتح عنوان URL المتوفر في البريد الإلكتروني الخاص بالدعوة في مستعرض. بعد المصادقة الناجحة، يطلب من المستخدم تأكيد ربط الحساب.

تحقق من تفاصيل الحساب وحدد تأكيد.

يتم عرض رسالة تأكيد تشير إلى أنه تم ربط الحسابات. حدد متابعة تسجيل دخول سحابة الأمان لتسجيل الدخول إلى حساب تحليلات البرامج الضارة الآمنة الموجود باستخدام SCSO.

في الصفحة التالية، حدد حساب المستخدم لتسجيل الدخول إليه.

ملاحظة: يمكن لمسؤولي المؤسسة أيضا إرسال حساب SCSO الذي يربط بريد الدعوة الإلكتروني من صفحة إدارة المستخدم.

حسابات تحليلات البرامج الضارة الآمنة المتعددة المرتبطة بحساب SCSO واحد

يمكن للمستخدمين ربط العديد من حسابات تحليلات البرامج الضارة الآمنة (SMA) بنفس حساب تسجيل الدخول إلى شبكة الأمان (SCSO) باستخدام طريقة إنشاء مستخدم SMA جديد أو ربط مستخدم حالي.

بعد مصادقة SCSO الناجحة، يتم تقديم خيار للمستخدم لتحديد حساب تحليلات البرامج الضارة الآمنة للوصول إليه.

كما يمكن للمستخدمين التبديل بين الحسابات بعد تسجيل الدخول باستخدام القائمة الموجودة في التنقل الأيسر.

تسجيل دخول SCSO-only للتكامل

تعمل عمليات التكامل مثل Umbrella SIG و Secure Access و Meraki و Email Threat Defense (ETD) تلقائيا على توفير حساب مسؤول المؤسسة أو حساب مسؤول الجهاز عند تسجيله باستخدام تحليلات البرامج الضارة الآمنة.

يتم إرسال بريد إلكتروني خاص بالدعوة إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي يقدمه الجهاز أو الخدمة التي يتم دمجها لإكمال إرتباط الحساب باستخدام تسجيل دخول شبكة الأمان (SCSO).

الدعم

للحصول على مساعدة أو معلومات إضافية، اتصل بمركز المساعدة التقنية (TAC) من Cisco.