المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

معلومات أساسية

التكوين

التحقق من الصحة

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات اللازمة لتصدير بيانات مقاييس خدمة تحليلات البرامج الضارة الآمنة إلى برنامج مراقبة Prometheus.

تمت المساهمة بواسطة مهندسو Cisco TAC.

المتطلبات الأساسية

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بأجهزة تحليل البرامج الضارة الآمنة وبرامج Prometheus.

المتطلبات

- جهاز Secure Ware Analytics (الإصدار 2.13 وما بعده)

- ترخيص برنامج Prometheus

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

Tتم إستبدال نظام المراقبة القائم على البرامج/المرنة القائم على البحث والذي يتم تشغيله على الجهاز بمراقبة قائمة على بروميثيوس من جهاز تحليل البرامج الضارة الآمن الإصدار 2.13 وما بعده.

ملاحظة: الغرض الرئيسي من هذا التكامل هو مراقبة إحصائيات جهاز Secure Malware Analytics باستخدام برنامج Prometheus Monitoring System. ويتضمن ذلك واجهة وإحصاءات حركة مرور البيانات وما إلى ذلك.

التكوين

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى جهاز تحليلات البرامج الضارة الآمن، انتقل إلى Operations > Metrics للعثور على مفتاح API وكلمة مرور المصادقة الأساسية.

الخطوة 2. تثبيت برنامج خادم Prometheus: https://prometheus.io/download/

الخطوة 3. إنشاء ملف .yml، يجب أن يكون CallPrometheus.yml ويجب أن يحتوي على هذه التفاصيل:

scrape_configs:

- job_name: 'metrics'

bearer_token_file: 'token.jwt'

scheme: https

file_sd_configs:

- files:

- 'targets.json'

relabel_configs:

- source_labels: [__address__]

regex: '[^/]+(/.*)'                             # capture '/...' part

target_label: __metrics_path__                  # change metrics path

- source_labels: [__address__]

regex: '([^/]+)/.*'                             # capture host:port

target_label: __address__                       # change target

الخطوة 4. قم بتشغيل أمر واجهة سطر الأوامر (CLI) لإنشاء رمز JWT مميز للمصادقة، كما هو محدد في ملف التكوين أعلاه:

curl -k -s -XPOST -d 'user=threatgrid&password=<TGA Password>&method=password' "https://_opadmin IP_:443/auth?method=password" | tee token.jwt

الخطوة 5. قم بتشغيل هذا الأمر للتحقق من حقل تاريخ انتهاء الصلاحية للرمز المميز (صلاحية ساعة واحدة).

awk -F. '{print $2}' token.jwt | base64 --decode 2>/dev/null | sed -e 's;\([^}]\)$;\1};' | jq .

مثال إخراج الأمر أدناه:

{

"user": "threatgrid",

"pw_method": "password",

"addr": "

",

"exp": 1604098219,

"iat": 1604094619,

"iss": "

",

"nbf": 1604094619

}

ملاحظة: الوقت معروض بتنسيق epoch.

الخطوة 6. اسحب تكوين الخدمات، بعد تسجيل الدخول إلى واجهة OpenAdmin، أدخل هذا السطر من واجهة المستخدم:

https://_opadmin IP_/metrics/v1/config

الخطوة 7. بعد إعادة تشغيل خدمة Prometheus، يتم تنشيط التكوين.

الخطوة 8. الوصول إلى صفحة Prometheus:

http://localhost:9090/graph

يمكنك رؤية خدمات جهاز تحليلات البرامج الضارة الآمنة في حالة "UP"، كما هو موضح في التصميم.

التحقق من الصحة

يمكنك مشاهدة البيانات التي يتم استقبالها من أجهزة Secure Malware Analytics، ومراجعة المقاييس الموجودة في الأساس بناء على متطلباتك الخاصة، كما هو موضح في التصميم.

ملاحظة: تعمل هذه الميزة فقط لجمع بيانات معينة. تعد إدارة تدفق البيانات مسؤولية خادم Prometheus.

لا يوجد أستكشاف الأخطاء وإصلاحها مدعوم من جانب Cisco TAC، يمكنك الوصول إلى دعم بائع الطرف الثالث للحصول على دعم ميزة إضافي.