المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة على الميزة

التكوين

التحقق من التكوين

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين الأجهزة المدارة لإرسال رسائل syslog التشخيصية إلى FMC وعرضها في عارض الأحداث الموحد.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

· رسائل Syslog

•مركز إدارة Firepower (FMC)

•Firepower Threat Defense (FTD)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

· ينطبق هذا المستند على جميع الأنظمة الأساسية Firepower.

· بروتوكول الدفاع الظاهري ضد تهديدات جدار الحماية الآمن (FTD) الذي يعمل ببرنامج الإصدار 7.6.0

· تطبيق Secure Firewall Management Center Virtual (FMC) الذي يشغل الإصدار 7.6.0 من البرنامج

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة على الميزة

في "جدار الحماية الآمن"، تتم إضافة نوع حدث جديد لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها" في جدول "عارض الأحداث الموحدة". تم توسيع تكوين تسجيل إعدادات النظام الأساسي وهو يدعم إرسال رسائل syslog التشخيصية التي تم إنشاؤها بواسطة LINA إلى FMC بدلا من سجلات VPN فقط. يمكن تكوين هذه الميزة على أي FTD يشغل إصدار برنامج متوافق مع FMC 7.6.0. لا يتم دعم CDfmc لأن CDfmc لا يحتوي على أدوات تحليلات.

- يقتصر خيار جميع السجلات على الطوارئ والتنبيه ومستويات السجلات الحرجة بسبب حجم الحدث.

- تظهر سجلات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه أي syslog يتم إرساله من الجهاز إلى FMC (VPN أو آخر).

- تتدفق سجلات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى وحدة التحكم في إدارة الشبكة (FMC) وتكون مرئية في عرض الحدث الموحد وتحت الأجهزة > أستكشاف الأخطاء وإصلاحها > سجلات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

التكوين

انتقل إلى أجهزة FMC > إعدادات النظام الأساسي وانقر فوق أيقونة تحرير في الركن العلوي الأيمن من السياسة.

نهج إعدادات النظام الأساسي

انتقل إلى Syslog > إعداد التسجيل. يمكنك مشاهدة ثلاثة خيارات أسفل التسجيل إلى مركز إدارة جدار الحماية الآمن.

ثلاثة خيارات للتسجيل

إذا قمت باختيار جميع السجلات، فيمكنك تحديد أي من مستويات التسجيل الثلاثة المتوفرة: حالات الطوارئ والتنبيهات ورسائل syslog التشخيصية وإرسالها إلى FMC (بما في ذلك VPN).

مستويات التسجيل المتاحة

إذا قمت باختيار سجلات الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN)، فستتوفر جميع مستويات التسجيل ويمكن تحديد أحد هذه المستويات.

مستويات التسجيل المتاحة

ملاحظة: عندما تقوم بتكوين جهاز باستخدام شبكة VPN للوصول إلى موقع إلى موقع أو وصول عن بعد، فإنه يقوم تلقائيا بتمكين إرسال حزم VPN إلى مركز الإدارة بشكل افتراضي. أنت يستطيع غيرت هو إلى كل سجل أن يرسل كل syslog بجانب VPN سجل إلى FMC.

يمكن الوصول إلى هذه السجلات من الأجهزة > أستكشاف الأخطاء وإصلاحها > سجلات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

عرض الجدول لسجلات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

تتوفر الآن علامة تبويب عرض جديدة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها في صفحة عارض الأحداث الموحدة. لعرض هذه الأحداث، انتقل إلى Analysis (تحليل) > Unified Events (أحداث موحدة) > Troubleshooting (أستكشاف الأخطاء وإصلاحها).

طريقة عرض أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

يكون نوع حدث جديد مرئيا داخل الجدول بمجرد التبديل إلى علامة التبويب هذه. لا يمكن إضافتها أو إزالتها من طريقة العرض مثل الأنواع الأخرى لأنها أساسية لطريقة عرض أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

نوع حدث أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يزال من الممكن إضافة أنواع أحداث أخرى وإزالتها من طريقة عرض "أستكشاف الأخطاء وإصلاحها" هذه. وهذا يتيح لك عرض سجلات التشخيص جنبا إلى جنب مع بيانات الحدث الأخرى.

أنواع أحداث أخرى

التحقق من التكوين

بمجرد تنفيذ التكوين من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل FMC، يمكن التحقق من صحته من واجهة سطر الأوامر (CLI) ل FTD من خلال تشغيل الأوامر show running-config logging وshow logging في وضع CLISH أو LINA.

أمر CLI ل FTD

أمر CLI ل FTD