المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

تكوين eBGP باستخدام واجهة إسترجاع

السيناريو

الرسم التخطيطي للشبكة

تكوين الاسترجاع

تكوين المسار الثابت

تكوين BGP

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين eBGP باستخدام واجهة إسترجاع على جدار حماية Cisco الآمن.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من هذا موضوع:

- بروتوكول BGP

تم إدخال دعم واجهة الاسترجاع لبروتوكول BGP في الإصدار 7.4.0، وهو الإصدار الأدنى المطلوب لمركز إدارة جدار الحماية الآمن و Cisco Secure Firepower Threat Defense.

المكونات المستخدمة

- مركز إدارة جدار الحماية الآمن ل VMware، الإصدار 7.4.1

- 2 Cisco Secure Firepower Threat Defense لبرنامج VMware، الإصدار 7.4.1

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

بروتوكول العبارة الحدودية (BGP) هو بروتوكول توجيه متجه المسار القياسي لبروتوكول العبارة الخارجية (EGP) الذي يوفر إمكانية التوسع والمرونة واستقرار الشبكة. تسمى جلسة BGP بين نظامين لهما النظام الذاتي نفسه (AS) BGP الداخلي (iBGP). تسمى جلسة BGP بين نظامين ذوي أنظمة مستقلة مختلفة (AS) BGP الخارجي (eBGP).

وعادة ما يتم إنشاء علاقة النظير باستخدام عنوان IP للواجهة الأقرب إلى النظير، ومع ذلك، فإن إستخدام واجهة الاسترجاع لإنشاء جلسة BGP مفيد لأنها لا تؤدي إلى إسقاط جلسة BGP عندما تكون هناك مسارات متعددة بين أقران BGP.

ملاحظة: تصف العملية إستخدام Loopkack لنظير eBGP، ومع ذلك، فهي العملية نفسها لنظير iBGP حتى يمكن إستخدامه كمرجع.

تكوين eBGP باستخدام واجهة إسترجاع

السيناريو

في هذا التكوين، يحتوي جدار الحماية SFTD-1 على واجهة إسترجاع مع عنوان IP 10.1.1.1/32، و AS 64000، يحتوي جدار الحماية SFTD-2 على واجهة إسترجاع مع عنوان IP 10.2.2.2/32 و AS 64001. يستخدم كل من جدران الحماية الواجهة الخارجية للوصول إلى واجهة الاسترجاع لجدار الحماية الآخر (في هذا السيناريو، يتم تكوين الواجهة الخارجية مسبقا على كل من جدران الحماية).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

الصورة 1. رسم تخطيطي لإسكناريو

تكوين الاسترجاع

الخطوة 1. انقر فوق الأجهزة>إدارة الأجهزة، ثم حدد الجهاز حيث تريد تكوين الاسترجاع.

الخطوة 2. طقطقت قارن>كل قارن.

الخطوة 3. طقطقة يضيف قارن>إسترجاع قارن.

الصورة 2. إضافة إسترجاع الواجهة

الخطوة 4. في قسم عام، قم بتكوين اسم الاسترجاع، وحدد المربع يمكن، وقم بتكوين معرف الاسترجاع.

الصورة 3. تكوين واجهة الاسترجاع الأساسية

الخطوة 5. في قسم IPv4، حدد الخيار إستخدام IP ثابت في قسم نوع IP، قم بتكوين Loopback IP، ثم انقر فوق موافق لحفظ التغييرات.

الصورة 4. تكوين عنوان IP للاسترجاع

الخطوة 6. انقر فوق حفظ.

الصورة 5. حفظ تكوين واجهة الاسترجاع

الخطوة 7. كرر العملية باستخدام جدار الحماية الثاني.

الصورة 6. تكوين واجهة الاسترجاع على النظير

تكوين المسار الثابت

يجب تكوين مسار ثابت لضمان إمكانية الوصول إلى عنوان النظير البعيد (Loopback) المستخدم لتقنية PEERING من خلال الواجهة المطلوبة.

الخطوة 1. طقطقت أداة>أداة إدارة، بعد ذلك حددت الأداة أنت تريد أن يشكل المسحاج تخديد ساكن إستاتيكي.

الخطوة 2. انقر فوق توجيه >إدارة الموجهات الظاهرية>المسار الثابت، ثم انقر فوق إضافة مسار.

الصورة 7. إضافة مسار ثابت جديد

الخطوة 3. تحقق من خيار IPv4 للنوع. حدد الواجهة المادية المستخدمة للوصول إلى الاسترجاع الخاص بالنظير البعيد في خيار الواجهة، ثم حدد الخطوة التالية للوصول إلى الاسترجاع على قسم البوابة.

الصورة 8. تكوين المسار الثابت

الخطوة 4. انقر على الرمز (+) الموجود بجوار قسم الشبكة المتاحة.

الصورة 9. إضافة كائن شبكة جديد

الخطوة 5. قم بتكوين اسم للمرجع و IP الخاص بلوباك للنظير البعيد والحفظ.

الصورة 10. تكوين وجهة الشبكة في المسار الثابت

الخطوة 6. ابحث عن الكائن الجديد الذي تم إنشاؤه في شريط البحث، وقم بتحديده، ثم انقر فوق إضافة، ثم انقر فوق موافق.

الصورة 11. تكوين الخطوة التالية في المسار الثابت

الخطوة 7. انقر فوق حفظ.

الصورة 12. حفظ تكوين واجهة المسار الثابتة

الخطوة 8. كرر العملية باستخدام جدار الحماية الثاني.

الصورة 13. تكوين المسار الثابت على النظير

تكوين BGP

الخطوة 1. انقر على الأجهزة>إدارة الجهاز، وحدد الجهاز الذي تريد تمكين BGP.

الخطوة 2. انقر فوق توجيه >إدارة الموجهات الظاهرية>الإعدادات العامة، ثم انقر على BGP.

الخطوة 3. حدد مربع تمكين BGP، ثم قم بتكوين جدار الحماية المحلي AS من داخل قسم رقم AS.

الصورة 14. تمكين BGP بشكل عام

الخطوة 4. احفظ التغييرات بالنقر فوق الزر حفظ.

الصورة 15. حفظ تغيير تمكين BGP

الخطوة 5. في قسم إدارة الموجهات الظاهرية، انتقل إلى خيار BGP، ثم انقر فوق IPv4.

الخطوة 6. حدد المربع تمكين IPv4 ثم انقر فوق المجاور، ثم انقر فوق + إضافة.

الصورة 16. إضافة نظير BGP جديد

الخطوة 7. قم بتكوين عنوان IP للنظير البعيد في قسم عنوان IP، ثم قم بتكوين AS للنظير البعيد في قسم Remote AS، وحدد المربع تمكين العنوان.

الخطوة 8. حدد إسترجاع الواجهة المحلية في قسم تحديث المصدر.

الصورة 17. معلمات نظير BGP الأساسية

ملاحظة: يتيح خيار تحديث المصدر الأمر neighbor update-source، المستخدم للسماح بأي واجهة تشغيل (بما في ذلك عمليات الاسترجاع). يمكن تحديد هذا الأمر لإنشاء إتصالات TCP.

الخطوة 9. طقطقت متقدم، بعد ذلك شكلت الرقم 2 في ال TTL خطوة خيار، وطقطقة ok.

الصورة 18. تكوين رقم الخطوة TTLs

ملاحظة: يتيح خيار نقلات TTL الأمر ebgp-multihop، المستخدم لتغيير قيمة TTL للسماح للحزمة بالوصول إلى نظير BGP الخارجي الذي لا يكون متصلا مباشرة أو لديه واجهة أخرى غير الواجهة المتصلة مباشرة.

الخطوة 10. انقر فوق حفظ ونشر التغييرات.

الصورة 19. حفظ تكوين BGP

الخطوة 11. كرر العملية باستخدام جدار الحماية الثاني.

الصورة 20. تكوين BGP على النظير

التحقق من الصحة

الخطوة 1. تحقق من تكوين المسار الثابت والإرجاع، ثم تحقق من الاتصال بين أقران BGP باستخدام إختبار الاتصال.

show running-config interface interface_name

show running-config route

show destination_ip

إس إف تي دي-1

إس إف تي دي-2

show running-config interface loopback1

إسترجاع الواجهة 1

نظام التشغيل NameIf Loopback1

عنوان IP 10.1.1.1 255.255.255.255

show running-config route

المسار خارج 10.2.2.2 255.255.255.255.10.10.2 1

ping 10.2.2.2

إرسال أصداء بروتوكول ICMP سعة 5 و 100 بايت إلى 10.2.2.2، المهلة هي ثانيتان:

!!!!

معدل النجاح هو 100 في المائة (5/5)، والسفر ذهابا وإيابا هو الحد الأدنى/المتوسط/الحد الأقصى = 1/1/1 مللي ثانية

show running-config interface loopback1

إسترجاع الواجهة 1

ناميف لوباك 2

عنوان IP 10.2.2.2 255.255.255.255.255

show running-config route

المسار خارج 10.1.1.1 255.255.255.255.10.10.1

ping 10.1.1.1

إرسال أصداء بروتوكول ICMP سعة 5 و 100 بايت إلى 10.1.1.1، المهلة هي ثانيتان:

!!!!

معدل النجاح هو 100 في المائة (5/5)، والسفر ذهابا وإيابا هو الحد الأدنى/المتوسط/الحد الأقصى = 1/1/1 مللي ثانية

الخطوة 2. دققت ال BGP تشكيل، بعد ذلك ضمنت أن ال BGP نظير أسست.

show running-config router bgp

إظهار جيران BGP

إظهار ملخص bgp

إس إف تي دي-1

إس إف تي دي-2

show running-config router bgp

الموجه BGP 64000

BGP log-neighbor-changes

التعيين التلقائي لموجه BGP-id VRF

البث الأحادي لعائلة العنوان IPv4

جهاز التحكم عن بعد AS 64001 المجاور

الجوار 10.2.2.2 eBGP-Multihop 2

جار 10.2.2.2 نقل path-mtu-discovery disable

الاسترجاع مصدر التحديث 10.2.2.2 المجاور 1

يتم تنشيط المجاور 10.2.2.2

لا يوجد تلخيص تلقائي

لا توجد مزامنة

exit-address-family

!

إظهار جيران BGP |  i BGP

BGP المجاور هو 10.2.2.2، VRF single_vf، و AS 64001 بعيد، إرتباط خارجي

BGP الإصدار 4، معرف الموجه عن بعد 10.2.2.2

حالة BGP = ثابتة، حتى 1d15h

BGP الجدول الإصدار 7، الإصدار 7/0 المجاور

قد يكون مجاور BGP الخارجي على مسافة تصل إلى 2 نقلات.

إظهار ملخص bgp

معرف موجه BGP 10.1.1.1، الرقم المحلي AS 64000

إصدار جدول BGP هو 7، الإصدار 7 من جدول التوجيه الرئيسي

Neighbor V AS MSGrcvd MsgSend TblVer inQ OutQ up/Down State/PfxRCD

10.2.2.2 4 64001 2167 2162 7 0 00 1d15h 0

show running-config router bgp

الموجه BGP 64001

BGP log-neighbor-changes

التعيين التلقائي لموجه BGP-id VRF

البث الأحادي لعائلة العنوان IPv4

جهاز التحكم عن بعد AS 64000 المجاور 10.1.1

الجوار 10.1.1.1 eBGP-Multihop 2

جار 10.1.1.1 transport path-mtu-discovery disable

المجاور 10.1.1.1 مصدر التحديث Looback2

يتم تنشيط المجاور 10.1.1.1

لا يوجد تلخيص تلقائي

لا توجد مزامنة

exit-address-family

!

إظهار جيران BGP |  i BGP

BGP المجاور هو 10.1.1.1، VRF single_vf، و AS 64000، إرتباط خارجي

BGP الإصدار 4، معرف الموجه عن بعد 10.1.1.1

حالة BGP = ثابتة، حتى 1d16h

BGP جدول الإصدار 1، المجاور الإصدار 1/0

قد يكون مجاور BGP الخارجي على مسافة تصل إلى 2 نقلات.

إظهار ملخص bgp

معرف موجه BGP 10.2.2.2، الرقم المحلي AS 64001

إصدار جدول BGP هو 1، الإصدار الرئيسي لجدول التوجيه 1

Neighbor V AS MSGrcvd MsgSend TblVer inQ OutQ up/Down State/PfxRCD

10.1.1.4 64000 2168 2173 1 0 0 1d16h 0

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا واجهت أي مشاكل أثناء العملية، يرجى مراجعة هذه المقالة:

· بروتوكول العبارة الحدودية (BGP)