المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

الإجراء

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستعادة كلمة المرور لمثيل SFTD أو ASA عبر واجهة سطر الأوامر (CLI) ل FXOS.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

مثيلات SFTD أو ASA عبر سلسلة جدار الحماية الآمن FP41XX أو FP93XX.

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من هذا موضوع:

- واجهة سطر الأوامر (CLI) لنظام التشغيل القابل للتوسيع (FXOS) من Cisco Firepower

المكونات المستخدمة

- Cisco Secure Firewall 4110

- برنامج Secure Firewall ASA من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

هناك سيناريوهات حيث يتم فقد كلمة المرور للجهاز وتحتاج إلى إستردادها، ولا يكون إستخدام مدير هيكل FXOS FirePOWER خيارا. بالنسبة لمثيلات SFTD أو ASA عبر سلسلة جدار الحماية الآمن FP41XX أو FP93XX، يمكن إسترداد كلمة المرور عبر واجهة سطر الأوامر (CLI) لنظام التشغيل FXOS.

تحذير: تتطلب هذه العملية إعادة تمهيد المثيل، والذي يمكن أن يتسبب في انقطاع حركة المرور.

التكوين

الإجراء

الخطوة 1. سجل الدخول إلى FXOS CLI باستخدام بيانات اعتماد حقوق المسؤول.

الخطوة 2. احصل على معلومات اسم التطبيق والمعرف ومعرف الفتحة.

سكوبيسا

إظهار مثيل التطبيق

مثال:

FPR4110-K9-1# scope ssa

FPR4110-K9-1 /ssa # show app-instance

App Name Identifier Slot ID Admin State Oper State   Running Version Startup Version Deploy Type Turbo Mode Profile Name Cluster State  Cluster Role

-------- ---------- ------- ----------- -----------  --------------- --------------- ----------- ---------- ------------ -------------- ------------

asa      ASA        1       Enabled     Online       9.16.3(14)       9.16.3(14)       Native      No                      Not Applicable None

الخطوة 3. حدد المسؤول الجديد وقم بتمكين كلمة المرور، ثم احفظ التغييرات.

معرف الجهاز المنطقي للنطاق

إدارة النطاق-bootstrap app_name

كلمة مرور سر bootstrap-key للنطاق

تعيين القيمة

أدخل قيمة: كلمة المرور

تأكيد القيمة: كلمة المرور

مخزن مؤقت للالتزام

exit

exit

مثال:

FPR4110-K9-1 /ssa # scope logical-device ASA

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device # scope mgmt-bootstrap asa

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap # scope bootstrap-key-secret PASSWORD

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret # set value

Enter value:

Confirm the value:

Warning: Bootstrap changes are not automatically applied to app-instances. To apply the changes, please do clear-mgmt-bootstrap, and restart each app-instance.

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* #commit-buffer

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret # exit

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap # exit

الخطوة 4. امسح شريط تمهيد الإدارة، ثم احفظ التغييرات.

slot slot_id للمجال

معرف app_name لمثيل تطبيق النطاق

clear-mgmt-bootstrap

مخزن مؤقت للالتزام

مثال:

FPR4110-K9-1 /ssa # scope slot 1

FPR4110-K9-1 /ssa/slot # scope app-instance asa ASA

FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance # clear-mgmt-bootstrap

Warning: Clears the application management bootstrap. Application needs to be restarted for this action to be effective.

FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance* # commit-buffer

الخطوة 5. قم بإعادة تشغيل المثيل.

إعادة تشغيل

مخزن مؤقت للالتزام

مثال:

FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance # restart

FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance* # commit-buffer

ملاحظة: تتم إعادة تشغيل المثيل بمجرد حفظ التغييرات.

الخطوة 6. قم بتسجيل الدخول إلى مثيل SFTD/ASA عبر SSH باستخدام بيانات الاعتماد الجديدة.