المحتويات

المقدمة

الخلفية

تعطيل SNMP قبل الترقية

خطوات FMC:

الخطوة 1: سجل الدخول إلى FMC

الخطوة 2: انتقل إلى الأجهزة > إعدادات النظام الأساسي

الخطوة 3: تحرير السياسة المرتبطة بأجهزة FTD الخاصة بك

الخطوة 4: حدد بروتوكول SNMP

الخطوة 5: تعطيل خوادم SNMP

الخطوة 6: حفظ في النهج والنشر

ماذا تفعل إذا قمت بالفعل بترقية وتجربة أنشوطة جزمة:

المقدمة

يصف هذا وثيقة معلومات متعلقة ب cisco بق id CSCwi63113 وكيفية منع مشكلة أثناء التحسين إلى FTD صيغة 7.2.6.

الخلفية

يحتوي الإصدار 7.2.6 من برنامج الدفاع ضد تهديد الحماية من Cisco على معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwi63113، والذي يمنع بعض الأجهزة من التمهيد عند تمكين SNMP. قبل تثبيت 7.2.6، يرجى تعطيل بروتوكول SNMP حتى يمكنك الترقية إلى 7.2.7 أو ما بعده. ويجري إعداد إصلاح لذلك وسيصدر اعتبارا من 7-2-7 بحلول 3 أيار/مايو 2024. وبالإضافة إلى ذلك، ستصدر Cisco 7.2.5.2 بحلول 6 مايو/أيار 2024، وهو 7.2.5.1 مع إصلاحات CVE-2024-20353 و CVE-2024-20359 و CVE-2024-20358 فقط.

تعطيل SNMP قبل الترقية

خطوات FMC:

الخطوة 1: سجل الدخول إلى FMC

الخطوة 2: انتقل إلى الأجهزة > إعدادات النظام الأساسي

الخطوة 3: تحرير السياسة المرتبطة بأجهزة FTD الخاصة بك

الخطوة 4: حدد بروتوكول SNMP

الخطوة 5: تعطيل خوادم SNMP

الخطوة 6: حفظ في النهج والنشر

رجاء نظرت في العيب ل كثير معلومة حديث: cisco بق id CSCwi63113.

إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات إضافية، فيرجى الاتصال ب Cisco TAC (support.cisco.com ) وبباب الركبة المرجعي (Cisco-sa-asaftd-persist-rce-FLsNXF4h / CVE-2024-20359)

ماذا تفعل إذا قمت بالفعل بترقية وتجربة أنشوطة جزمة:

إن يتلقى أنت بالفعل تحديث إلى 7.2.6 ويواجه تأثيرات cisco بق id CSCwi63113رجاء اتصل cisco TAC (support.cisco.com ).