المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المهمة 1. تحقق من الشروط

المهمة 2. قم بتكوين Secure Firewall Device Manager في توفر عال

الرسم التخطيطي للشبكة

تمكين التوفر العالي على مدير أجهزة جدار الحماية الآمن في الوحدة الأساسية

تمكين التوفر العالي على مدير أجهزة جدار الحماية الآمن في الوحدة الثانوية

أكمل تكوين الواجهات

المهمة 3. التحقق من التوفر العالي لإدارة fdm

المهمة 4. أدوار تجاوز فشل المبدّل

المهمة 5. إيقاف التوفر العالي أو إستئنافه

المهمة 6. كسر التوافر العالي

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين مدير أجهزة جدار الحماية الآمن (FDM) فائق التوفر (HA) والتحقق من صحته على أجهزة جدار الحماية الآمنة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- جهاز الأمان 2xCisco Secure Firewall 2100

- تشغيل الإصدار 7.0.5 من FDM (بنية 72)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المهمة 1. تحقق من الشروط

متطلبات المهمة:

تحقق من أن كلا جهازي FDM يستوفيان متطلبات الملاحظة ويمكن تكوينهما كوحدات HA.

الحل:

الخطوة 1. اتصل ب IP الخاص بإدارة الجهاز باستخدام SSH وتحقق من أجهزة الوحدة النمطية.

دققت مع العرض صيغة أمر الجهاز أساسي جهاز وبرمجية صيغة:

> show version

-------------------[ FPR2130-1 ]--------------------

Model : Cisco Firepower 2130 Threat Defense (77) Version 7.0.5 (Build 72)

UUID : 6197946e-2747-11ee-9b20-ead7c72f2631

VDB version : 338

----------------------------------------------------

التحقق من إصدار أجهزة وبرامج الجهاز الثانوي:

> show version

-------------------[ FPR2130-2 ]--------------------

Model : Cisco Firepower 2130 Threat Defense (77) Version 7.0.5 (Build 72)

UUID : 6ba86648-2749-11ee-b7c9-c9e434a6c9ab

VDB version : 338

----------------------------------------------------

المهمة 2. قم بتكوين Secure Firewall Device Manager في توفر عال

الرسم التخطيطي للشبكة

تكوين التوافر العالي النشط/الاحتياطي (HA) وفقا لهذا المخطط:

تمكين التوفر العالي على مدير أجهزة جدار الحماية الآمن في الوحدة الأساسية

الخطوة 1. لتكوين تجاوز فشل إدارة قاعدة بيانات المحول (FDM)، انتقل إلى الجهاز وانقر فوق تكوين الموجود بجوار المجموعة عالية التوفر:

الخطوة 2. في صفحة الإتاحة العالية، انقر على مربع الجهاز الأساسي:

تحذير: تأكد من تحديد الوحدة الصحيحة كوحدة أساسية. يتم نسخ جميع التكوينات الموجودة في الوحدة الأساسية المحددة نسخا متماثلا إلى وحدة FTD الثانوية المحددة. ونتيجة للنسخ المتماثل، يمكن إستبدال التكوين الحالي على الوحدة الثانوية.

الخطوة 3. قم بتكوين إرتباط تجاوز الفشل وإعدادات إرتباط الحالة:

في هذا المثال، يكون لارتباط الحالة نفس إعدادات إرتباط تجاوز الفشل.

الخطوة 4. انقر على تنشيط HA

الخطوة 5. انسخ تكوين HA إلى الحافظة في رسالة التأكيد، للصقه على الوحدة الثانوية.

يقوم النظام بنشر التكوين على الفور على الجهاز. لا تحتاج إلى بدء مهمة نشر. إذا لم يظهر لديك رسالة تفيد بأن التكوين الخاص بك قد تم حفظه وأن عملية النشر قيد التقدم، قم بالتمرير إلى أعلى الصفحة للاطلاع على رسائل الخطأ.

كما يتم نسخ التكوين إلى الحافظة. يمكنك إستخدام النسخة لتكوين الوحدة الثانوية بسرعة. للحصول على أمان إضافي، لا يتم تضمين مفتاح التشفير في نسخة الحافظة.

عند هذه النقطة، يجب أن تكون على صفحة التوافر العالي، ويجب أن تكون حالة جهازك "تفاوض". يجب أن تنتقل الحالة إلى Active حتى قبل تكوين النظير، والذي يجب أن يظهر على أنه "فشل" حتى تقوم بتكوينه.

تمكين التوفر العالي على مدير أجهزة جدار الحماية الآمن في الوحدة الثانوية

بعد تكوين الجهاز الأساسي للتوفر النشط/الاحتياطي العالي، يجب تكوين الجهاز الثانوي بعد ذلك. سجل الدخول إلى FDM على ذلك الجهاز وشغل هذا الإجراء.

الخطوة 1. لتكوين تجاوز فشل إدارة قاعدة بيانات المحول (FDM)، انتقل إلى الجهاز وانقر فوق تكوين الموجود بجوار المجموعة عالية التوفر:

الخطوة 2. في صفحة الإتاحة العالية، انقر فوق مربع الجهاز الثانوي:

الخطوة 3. أختر أحد الخيارات التالية:

- طريقة سهلة—انقر فوق زر اللصق من الحافظة، ثم لصق في التكوين، ثم انقر فوق موافق. يقوم هذا بتحديث الحقول بالقيم المناسبة، والتي يمكنك دققها بعد ذلك.

- الطريقة اليدوية—قم بتكوين إرتباطات تجاوز الفشل وتجاوز الفشل المعبرة مباشرة. أدخل نفس الإعدادات بالضبط على الجهاز الثانوي الذي أدخلته على الجهاز الأساسي.

الخطوة 4. انقر فوق تنشيط HA

يقوم النظام بنشر التكوين على الفور على الجهاز. لا تحتاج إلى بدء مهمة نشر. إذا لم يظهر لديك رسالة تفيد بأن التكوين الخاص بك قد تم حفظه وأن عملية النشر قيد التقدم، قم بالتمرير إلى أعلى الصفحة للاطلاع على رسائل الخطأ.

بعد اكتمال التكوين، تحصل على رسالة تقول أنك قمت بالتكوين. انقر فوق الحصول عليه لتجاهل الرسالة.

عند هذه النقطة، يجب أن تكون في صفحة التوافر العالي، ويجب أن تشير حالة جهازك إلى أن هذا هو الجهاز الثانوي. في حالة نجاح الربط مع الجهاز الأساسي، يتزامن الجهاز مع الأساسي، وفي نهاية المطاف، يجب أن يكون الوضع في وضع الاستعداد ويجب أن يكون النظير نشطا.

أكمل تكوين الواجهات

الخطوة 1. لتكوين واجهات FDM، انتقل إلى الجهاز وانقر فوق عرض جميع الواجهات:

الخطوة 2. حدد وحرر إعدادات الواجهات كما هو موضح في الصور:

واجهة إيثرنت 1/5:

واجهة إيثرنت 1/6

الخطوة 3. بعد تكوين التغييرات، انقر فوق التغييرات المعلقة ثم قم بالنشر الآن.

المهمة 3. التحقق من التوفر العالي لإدارة fdm

متطلبات المهمة:

تحقق من إعدادات التوفر العالي من واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل FDM ومن واجهة سطر الأوامر (CLI) ل FDM.

الحل:

الخطوة 1. انتقل إلى الجهاز وفحص إعدادات التوفر العالي:

الخطوة 2. اتصل ب CLI الخاص بالجهاز الأساسي ل FDM باستخدام SSH وقم بالتحقق باستخدام الأمر show high-availability config:

> show high-availability config

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: failover-link Ethernet1/1 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 4 of 1293 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Version: Ours 9.16(4)200, Mate 9.16(4)200

Serial Number: Ours JAD231510ZT, Mate JAD2315110V

Last Failover at: 00:01:29 UTC Jul 25 2023

This host: Primary - Active

Active time: 4927 (sec)

slot 0: FPR-2130 hw/sw rev (1.3/9.16(4)200) status (Up Sys)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

Interface eth2 (0.0.0.0): Link Down (Shutdown)

Interface inside (192.168.75.10): No Link (Waiting)

Interface outside (192.168.76.10): No Link (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Other host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-2130 hw/sw rev (1.3/9.16(4)200) status (Up Sys)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

Interface eth2 (0.0.0.0): Link Down (Shutdown)

Interface inside (192.168.75.11): No Link (Waiting)

Interface outside (192.168.76.11): No Link (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Stateful Failover Logical Update Statistics

Link : failover-link Ethernet1/1 (up)

Stateful Obj    xmit       xerr       rcv        rerr

General         189        0          188        0

sys cmd         188        0          188        0

up time         0          0          0          0

RPC services    0          0          0          0

TCP conn        0          0          0          0

UDP conn        0          0          0          0

ARP tbl         0          0          0          0

Xlate_Timeout   0          0          0          0

IPv6 ND tbl     0          0          0          0

VPN IKEv1 SA    0          0          0          0

VPN IKEv1 P2    0          0          0          0

VPN IKEv2 SA    0          0          0          0

VPN IKEv2 P2    0          0          0          0

VPN CTCP upd    0          0          0          0

VPN SDI upd     0          0          0          0

VPN DHCP upd    0          0          0          0

SIP Session     0          0          0          0

SIP Tx  0          0          0          0

SIP Pinhole     0          0          0          0

Route Session   0          0          0          0

Router ID       0          0          0          0

User-Identity   1          0          0          0

CTS SGTNAME     0          0          0          0

CTS PAC         0          0          0          0

TrustSec-SXP    0          0          0          0

IPv6 Route      0          0          0          0

STS Table       0          0          0          0

Rule DB B-Sync  0          0          0          0

Rule DB P-Sync  0          0          0          0

Rule DB Delete  0          0          0          0

Logical Update Queue Information

Cur     Max     Total

Recv Q:         0       10      188

Xmit Q:         0       11      957

الخطوة 3. افعل الشيء نفسه على الجهاز الثانوي.

الخطوة 4. تحقق من الحالة الحالية باستخدام الأمر show failover state:

> show failover state

State          Last Failure Reason      Date/Time

This host  -   Primary

Active         None

Other host -   Secondary

Standby Ready  Comm Failure             00:01:45 UTC Jul 25 2023

====Configuration State===

Sync Done

====Communication State===

Mac set

الخطوة 5. تحقق من التكوين من الوحدة الأساسية باستخدام show running-config failed over and show running-config interface:

> show running-config failover

failover

failover lan unit primary

failover lan interface failover-link Ethernet1/1

failover replication http

failover link failover-link Ethernet1/1

failover interface ip failover-link 1.1.1.1 255.255.255.252 standby 1.1.1.2

> show running-config interface

!

interface Ethernet1/1

description LAN/STATE Failover Interface

ipv6 enable

!

interface Ethernet1/2

shutdown

no nameif

no security-level

no ip address

!

interface Ethernet1/3

shutdown

no nameif

no security-level

no ip address

!

interface Ethernet1/4

shutdown

no nameif

no security-level

no ip address

!

interface Ethernet1/5

nameif inside

security-level 0

ip address 192.168.75.10 255.255.255.0 standby 192.168.75.11

!

interface Ethernet1/6

nameif outside

security-level 0

ip address 192.168.76.10 255.255.255.0 standby 192.168.76.11

!

interface Ethernet1/7

shutdown

no nameif

no security-level

no ip address

!

interface Management1/1

management-only

nameif diagnostic

cts manual

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

no ip address

المهمة 4. أدوار تجاوز فشل المبدّل

متطلبات المهمة:

من الواجهة الرسومية Secure Firewall Device Manager ، قم بتحويل أدوار تجاوز الفشل من الأساسي/النشط، والثانوي/الاحتياطي إلى الأساسي/الاستعداد، والثانوي/النشط

الحل:

الخطوة 1. انقر فوق الجهاز

الخطوة 2. انقر فوق الارتباط عالي التوفر الموجود على الجانب الأيمن من ملخص الجهاز.

الخطوة 3. من أيقونة التروس ()، أختر وضع المحول.

الخطوة 4. اقرأ رسالة التأكيد وانقر فوق موافق.

حيث يفرض النظام تجاوز الفشل بحيث تصبح الوحدة النشطة جاهزة، وتصبح الوحدة الاحتياطية هي الوحدة النشطة الجديدة.

الخطوة 5. تحقق من النتيجة كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 6. من الممكن أيضا التحقق من إستخدام الارتباط "محفوظات تجاوز الفشل" ويجب أن يعرض الإطار المنبثق لوحدة تحكم واجهة سطر الأوامر النتائج:

==========================================================================

From State                 To State                   Reason

==========================================================================

21:55:37 UTC Jul 20 2023

Not Detected               Disabled                   No Error

00:00:43 UTC Jul 25 2023

Disabled                   Negotiation                Set by the config command

00:01:28 UTC Jul 25 2023

Negotiation                Just Active                No Active unit found

00:01:29 UTC Jul 25 2023

Just Active                Active Drain               No Active unit found

00:01:29 UTC Jul 25 2023

Active Drain               Active Applying Config     No Active unit found

00:01:29 UTC Jul 25 2023

Active Applying Config     Active Config Applied      No Active unit found

00:01:29 UTC Jul 25 2023

Active Config Applied      Active                     No Active unit found

18:51:40 UTC Jul 25 2023

Active                     Standby Ready              Set by the config command

==========================================================================

PEER History Collected at 18:55:08 UTC Jul 25 2023

===========================PEER-HISTORY===================================

From State                 To State                   Reason

===========================PEER-HISTORY===================================

22:00:18 UTC Jul 24 2023

Not Detected               Disabled                   No Error

00:52:08 UTC Jul 25 2023

Disabled                   Negotiation                Set by the config command

00:52:10 UTC Jul 25 2023

Negotiation                Cold Standby               Detected an Active mate

00:52:11 UTC Jul 25 2023

Cold Standby               App Sync                   Detected an Active mate

00:53:26 UTC Jul 25 2023

App Sync                   Sync Config                Detected an Active mate

01:00:12 UTC Jul 25 2023

Sync Config                Sync File System           Detected an Active mate

01:00:12 UTC Jul 25 2023

Sync File System           Bulk Sync                  Detected an Active mate

01:00:23 UTC Jul 25 2023

Bulk Sync                  Standby Ready              Detected an Active mate

18:45:01 UTC Jul 25 2023

Standby Ready              Just Active                Other unit wants me Active

18:45:02 UTC Jul 25 2023

Just Active                Active Drain               Other unit wants me Active

18:45:02 UTC Jul 25 2023

Active Drain               Active Applying Config     Other unit wants me Active

18:45:02 UTC Jul 25 2023

Active Applying Config     Active Config Applied      Other unit wants me Active

18:45:02 UTC Jul 25 2023

Active Config Applied      Active                     Other unit wants me Active

===========================PEER-HISTORY===================================

الخطوة 7. بعد التحقق، قم بتنشيط الوحدة الأساسية مرة أخرى.

المهمة 5. إيقاف التوفر العالي أو إستئنافه

يمكنك إيقاف وحدة مؤقتا في زوج عالي التوفر. يكون هذا مفيدا عندما:

- كلتا الوحدتين في حالة نشاط نشط ولا يؤدي إصلاح الاتصال على إرتباط تجاوز الفشل إلى تصحيح المشكلة.

- تريد أستكشاف أخطاء وحدة نشطة أو إحتياطية وإصلاحها ولا تريد فشل الوحدات أثناء ذلك الوقت.

- تريد منع تجاوز الفشل أثناء تثبيت ترقية البرامج على الجهاز الاحتياطي.

يكمن الاختلاف الرئيسي بين تعليق HA وفصل HA في أنه يتم الاحتفاظ بالتكوين عالي التوفر على جهاز HA معلق. عندما تقوم بمسح HA، يتم مسح التكوين. وبالتالي، فلديك الخيار لاستئناف HA على نظام معلق، مما يتيح التكوين الموجود ويجعل الجهازين يعملان كزوج لتجاوز الفشل مرة أخرى.

متطلبات المهمة:

من الواجهة الرسومية Secure Firewall Device Manager ، قم بإيقاف الوحدة الأساسية مؤقتا واستئناف التوفر العالي على الوحدة نفسها.

الحل:

الخطوة 1. انقر فوق الجهاز.

الخطوة 2. انقر فوق الارتباط عالي التوفر الموجود على الجانب الأيمن من ملخص الجهاز.

الخطوة 3. من أيقونة التروس ()، أختر إيقاف HA مؤقتا.

الخطوة 4. اقرأ رسالة التأكيد وانقر فوق موافق.

الخطوة 5. تحقق من النتيجة كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 6. لاستئناف HA، من أيقونة التروس ()، أختر إستئناف HA.

الخطوة 7. اقرأ رسالة التأكيد وانقر فوق موافق.

الخطوة 5. تحقق من النتيجة كما هو موضح في الصورة:

المهمة 6. كسر التوافر العالي

إذا لم تعد ترغب في أن يعمل الجهازان كزوج عالي التوفر، فيمكنك كسر تكوين HA. عندما تكسر HA، يصبح كل جهاز جهاز مستقل. يجب أن تتغير تكويناتها كما يلي:

- يحتفظ الجهاز النشط بالتكوين الكامل كما هو قبل الفاصل، مع إزالة تكوين HA.

- ويتكون الجهاز الاحتياطي من جميع تكوينات الواجهة التي تمت إزالتها بالإضافة إلى تكوين HA. يتم تعطيل جميع الواجهات المادية، على الرغم من عدم تعطيل الواجهات الفرعية. تظل واجهة الإدارة نشطة، لذلك يمكنك تسجيل الدخول إلى الجهاز وإعادة تكوينه.

متطلبات المهمة:

من الواجهة الرسومية Secure Firewall Device Manager، قم بكسر زوج التوفر العالي.

الحل:

الخطوة 1. انقر فوق الجهاز.

الخطوة 2. انقر فوق الارتباط عالي التوفر الموجود على الجانب الأيمن من ملخص الجهاز.

الخطوة 3. من أيقونة التروس ()، أختر كسر HA.

الخطوة 4. اقرأ رسالة التأكيد، وحدد ما إذا كنت تريد تحديد خيار تعطيل الواجهات، وانقر فوق Break.

يجب تحديد الخيار لتعطيل الواجهات إذا كنت تقوم بفك HA من وحدة الاستعداد.

يقوم النظام بنشر تغييراتك على الفور على كل من هذا الجهاز وجهاز النظير (إن أمكن). قد يستغرق النشر بضع دقائق حتى يكتمل على كل جهاز ولكي يصبح كل جهاز مستقلا.

الخطوة 5.  تحقق من النتيجة كما هو موضح في الصورة:

معلومات ذات صلة

- يمكن العثور على جميع إصدارات دليل تكوين إدارة أجهزة جدار الحماية الآمن من Cisco هنا

https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/firepower-ngfw/products-installation-and-configuration-guides-list.html

- يوصي مركز المساعدة التقنية العالمي (TAC) من Cisco بشدة بهذا الدليل المرئي للمعرفة العملية المتعمقة حول تقنيات أمان الجيل التالي من Cisco Firepower:

https://www.ciscopress.com/store/cisco-firepower-threat-defense-ftd-configuration-and-9781587144806

- لجميع عمليات التهيئة واستكشاف أخطاء الملاحظات الفنية المتعلقة بتقنيات FirePOWER وإصلاحها

https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/series.html

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems