المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة

معلومات أساسية

الحصول على ملف zip الخاص بتكوين جدار حماية Paloalto

القائمة المرجعية لما قبل الترحيل

التكوين

خطوات الترحيل

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أداة الترحيل عبر جدار الحماية الآمن لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

حالات فشل الترحيل الشائعة:

إستخدام مجموعة الدعم لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء ترحيل جدار حماية بالوالتو إلى جهاز تهديد FirePOWER من Cisco .

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- أداة ترحيل Firepower

- جدار حماية Paloalto

- الدفاع الآمن عن تهديد جدار الحماية (FTD)

- مركز إدارة جدار الحماية الآمن (FMC) من Cisco

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- نظام التشغيل Mac OS مع أداة ترحيل FirePOWER (FMT) الإصدار 7.7

- PAN NGFW، الإصدار 8.0+

- مركز إدارة جدار الحماية الآمن (FMCv) الإصدار 7.6

- الدفاع ضد تهديد جدار الحماية الآمن، الإصدار 7.4.2

إخلاء المسؤولية: لا يتم إقران الشبكات وعناوين IP المشار إليها في هذا المستند مع أي مستخدمين فرديين أو مجموعات أو مؤسسات. تم إنشاء هذا التكوين حصريا للاستخدام في بيئة معملية.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة

تتضمن المتطلبات الخاصة لهذا المستند:

- PAN NGFW الإصدار 8.4+ أو إصدار أحدث

- مركز إدارة جدار الحماية الآمن (FMCv) الإصدار 6.2.3 أو إصدار أحدث

تدعم أداة ترحيل جدار الحماية قائمة الأجهزة التالية:

- Cisco ASA (8.4+)

- ASA من Cisco (9.2.2+) مع FPS

- مدير جهاز جدار الحماية الآمن من Cisco (7.2+)

- نقطة الفحص (r75-r77)

- نقطة التفتيش (R80-R81)

- Fortinet (5.0+)

- شبكات بالو ألتو (8.0+)

معلومات أساسية

قبل ترحيل تكوين جدار حماية Paloalto، قم بتنفيذ هذه الأنشطة:

الحصول على ملف zip الخاص بتكوين جدار حماية Paloalto

- يجب أن يكون جدار حماية Paloalto الإصدار 8.4+.

- تصدير التكوين الجاري تشغيله الحالي من جدار حماية Palo Alto (*.xml يجب أن يكون بتنسيق xml).

- سجل الدخول إلى واجهة سطر أوامر جدار حماية Paloalto لتنفيذ show routing route وحفظ الإخراج بتنسيق txt (*.txt).

- اضغط ملف التكوين الجاري تشغيله (*.xml) وملف التوجيه (*.txt) مع امتداد *.zip.

القائمة المرجعية لما قبل الترحيل

- تأكد من تسجيل FTD في FMC قبل بدء عملية الترحيل.

- تم إنشاء حساب مستخدم جديد ذي امتيازات إدارية على FMC. أو يمكن إستخدام بيانات اعتماد المسؤول الموجودة.

- تم تصدير Palo Alto الذي يشغل ملف التكوين.xml يجب أن يتم دفعه بامتداد .zip (اتبع الإجراء المذكور في القسم السابق).

- يجب أن يكون لجهاز FirePOWER نفس عدد أو أكثر من الواجهات المادية أو الفرعية أو قنوات المنفذ مقارنة بواجهات جدار حماية Paloalto.

التكوين

خطوات الترحيل

1. قم بتنزيل أحدث أداة لترحيل Firepower من Cisco Software Central المتوافقة مع الكمبيوتر الخاص بك:

تنزيل FMT

3. افتح الملف الذي قمت بتنزيله مسبقا إلى الكمبيوتر.

ملاحظة: يتم فتح البرنامج تلقائيا وتقوم وحدة التحكم بإنشاء المحتوى تلقائيا على الدليل الذي قمت بتشغيل الملف فيه.

4. بعد تشغيل البرنامج، يقوم بفتح مستعرض ويب يعرض إتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.

1. حدد خانة الاختيار لقبول البنود والشروط.

2. انقر فوق "متابعة".

5. سجل الدخول باستخدام بيانات اعتماد CCO صالحة للوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل FMT.

مطالبة تسجيل دخول FMT

6. حدد جدار الحماية المصدر للترحيل وانقر فوق بدء الترحيل.

واجهة المستخدم الرسومية FMT

7. يتم عرض قسم طرق الاستخراج الآن، حيث يجب عليك تحميل ملف تكوين ZIP من جدار حماية Paloalto إلى FMT.

معالج تحميل التكوين

8. يتم الآن عرض ملخص التكوين الذي تم تحليله بعد تحميل ملف التكوين. في حالة وجود VSYS، تتوفر تحديدات VSYS منفصلة. يجب تحليل كل واحدة منها وترحيلها واحدة تلو الأخرى.

تحقق من صحة الملخص الذي تم تحليله وانقر فوق أيقونة التالي.

ملخص التحقق من صحة التكوين

9. يمكنك إختيار نوع FMC في هذا القسم. قم بتوفير عنوان IP الخاص بالإدارة وانقر فوق Connect.

يتم عرض مطالبة لتوفير بيانات اعتماد FMC. أدخل بيانات الاعتماد وانقر فوق تسجيل الدخول.

تسجيل دخول FMC

10. عند الاتصال ب FMC بنجاح، يمكنك الآن إختيار المجال (إن وجد) وانقر متابعة.

تحديد المجال

11. أختر FTD الذي ستقوم بالترحيل إليه وانقر فوق متابعة.

تحديد FTD الهدف

12. تسرد الأداة الآن الميزات التي سيتم ترحيلها. انقر على متابعة.

تحديد الميزة

ملاحظة: يتم تحديد كل الميزات بشكل افتراضي. يمكنك إلغاء تحديد أي تكوين لا يتم ترحيله.

13. انقر على بدء التحويل لتحويل التكوين.

تحليل التكوين

تقوم الأداة بتحليل التكوين وعرض ملخص التحويل كما هو موضح في الصورة. يمكنك أيضا تنزيل تقرير ما قبل الترحيل للتحقق من التكوين الذي تم ترحيله لأي أخطاء أو تحذيرات، إن وجدت.  انتقل إلى الصفحة التالية بالنقر فوق التالي.

ملخص التكوين الذي تم تحليله

14. يمكنك تعريف Paloalto لتعيين واجهة FTD بالإضافة إلى تحرير اسم الواجهة لكل واجهة في قسم تخطيط الواجهة. طقطقت بعد ذلك بعد القارن يخطط يكون أتمت.

تخطيط الواجهة

15. يمكنك إما إضافة منطقة الأمان يدويا لكل واجهة أو إنشاؤها تلقائيا في تعيين قسم منطقة الأمان . انقر فوق التالي بعد إنشاء مناطق الأمان وتخطيطها.

إنشاء منطقة الأمان

الإنشاء اليدوي لمناطق الأمان:

إنشاء منطقة الأمان اليدوي

إنشاء مناطق الأمان تلقائيا:

إنشاء منطقة الأمان التلقائي

16. يمكنك الآن الانتقال إلى قسم تخطيط التطبيق. انقر فوق زر التحقق للتحقق من تخطيط التطبيق.

تخطيط التطبيق

التحقق من صحة تعيين التطبيق

عند التحقق من الصحة، يسرد FMT التعيينات الفارغة وغير الصالحة. يجب تصحيح التعيينات غير الصالحة قبل المتابعة وتصحيح التعيينات الفارغة بشكل إختياري.

انقر التحقق من الصحة مرة أخرى للتحقق من صحة التعيينات التي تم تصحيحها. انقر فوق التالي بعد نجاح التحقق من الصحة.

تعيين التطبيق فارغ وغير صالح

17. يمكن تحسين قائمة التحكم في الوصول (ACL) في القسم التالي، إذا لزم الأمر. راجع التكوين في كل قسم مثل التحكم في الوصول والكائنات و NAT والواجهات والمسارات وشبكة VPN الخاصة بالوصول عن بعد. انقر على التحقق بعد مراجعة التكوينات.

التحقق من صحة التكوين

18. يتم عرض ملخص التحقق من الصحة بعد إكمال التحقق من الصحة بنجاح. انقر فوق دفع التكوين لدفع التكوين إلى وحدة التحكم في الوصول إلى FMC المستهدفة.

ملخص التحقق من صحة التكوين

19. يظهر الآن تقدم دفع التكوين إلى FMC في قسم حالة الترحيل. يمكنك إستخدام نافذة المحطة الطرفية ل FMT لمراقبة حالة الترحيل أيضا.

حالة الترحيل

20. يتم عرض ملخص الترحيل بواسطة الأداة حتى عند الترحيل الناجح. كما أنه يسرد التكوينات التي تم ترحيلها جزئيا، إن وجدت. على سبيل المثال، تكوين VPN للوصول عن بعد في هذا السيناريو بسبب فقدان حزمة العميل الآمنة.

يمكنك أيضا تنزيل تقرير الترحيل بعد لمراجعة التكوينات التي تم ترحيلها وكذلك ما إذا كانت هناك أي أخطاء أو تصحيحات سيتم إجراؤها.

ملخص الترحيل الناجح

21. تتمثل الخطوة الأخيرة في مراجعة التكوين الذي تم ترحيله من FMC ونشر التكوين إلى FTD.

in order to نشرت التشكيل:

1. سجل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بوحدة التحكم FMC.

2. انتقل إلى علامة التبويب نشر.

3. حدد النشر لدفع التكوين إلى جدار الحماية.

4. انقر فوق نشر.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أداة الترحيل عبر جدار الحماية الآمن لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

حالات فشل الترحيل الشائعة:

- أحرف غير معروفة أو غير صحيحة في ملف تكوين PaloAlto.

- عناصر تكوين مفقودة أو غير مكتملة.

- مشاكل اتصال الشبكة أو زمن الوصول.

- حدثت مشاكل أثناء تحميل ملف تكوين PaloAlto أو أثناء دفع التكوين إلى FMC.

إستخدام مجموعة الدعم لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

- في شاشة "الترحيل الكامل"، انقر فوق الزر دعم.

- حدد حزمة الدعم واختر ملفات التكوين التي تريد تنزيلها.

- يتم تحديد ملفات السجل و DB بشكل افتراضي.

- انقر فوق تنزيل للحصول على ملف .zip.

- قم باستخراج .zip لعرض السجلات و DB وملفات التكوين.

- انقر فوق إرسال تفاصيل الفشل عبر البريد الإلكتروني إلى الفريق الفني.

- قم بإرفاق مجموعة الدعم في بريدك الإلكتروني.

- انقر فوق زيارة صفحة TAC لإنشاء حالة Cisco TAC للحصول على المساعدة.