المحتويات

مسألة

أحتاج المستخدم إلى توضيح حول توافق الترخيص عند نشر مركز إدارة جدار الحماية الظاهري (FMCv300) من Cisco لإدارة جهاز واحد من أجهزة Cisco للدفاع ضد تهديد جدار الحماية الآمن (FTD) 3115. وعلى وجه التحديد، أراد المستخدم تأكيد ما إذا كان يمكن إستخدام ترخيص SF-FMC-VMW-2-K9 في سيناريو التكوين هذا.

تظهر التراخيص الذكية ل FMC خطأ حول "عدم التوافق":

FMC_License_out_of_COMPLIANCE.png

البيئة

- FTD 7.4. قد تتأثر أيضا إصدارات البرامج الأخرى

- وحدة التحكم FMCv300 Virtual FMC

- جهاز واحد مدار وفقا لمعيار FTD 3115. يمكن أن تتأثر الأنظمة الأساسية الأخرى أيضا

- ترخيص SF-FMC-VMW-2-K9 قيد النظر

قرار

هناك نوعان من FMCv الظاهرية: "صغير" (FMCv) و"كبير" (FMCv300).

بالنسبة إلى "الصغير" تكون التراخيص الصالحة:

- SF-FMC-VMW-2-K9: مركز إدارة جدار الحماية الآمن من Cisco، ل 2 أجهزة

- SF-FMC-VMW-10-K9: مركز إدارة جدار الحماية الآمن من Cisco ل 10 أجهزة

- SF-FMC-VMW-K9: مركز إدارة جدار الحماية الآمن من Cisco ل 25 جهازا

هناك تراخيص مماثلة ل KVM أيضا (SF-FMC-KVM-K9، وهكذا).

بالنسبة للترخيص "كبير" يكون الترخيص القابل للتطبيق:

- SF-FMC-VMW-300-K9

كما توجد وحدة الاحتفاظ بالمخزون (SKU) للترقية من وحدة FMCv25 إلى وحدة FMCv300:

- SF-FMC-VMW-25-300

السبب

تشتمل FMCv300 على خيار ترخيص واحد فقط (SF-FMC-VMW-300-K9) ولا يمكن ترخيصها باستخدام SF-FMC-VMW-2-K9.

المحتوى ذي الصلة

- https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/secure-firewall/guide-c07-737902.html

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/management-center/management-center-virtual/management-center-virtual-gsg/about_this_document.html

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco